■

A

P

R

E

S

E

N

T

A

Ç

A

0

■

N

0

T

A

E

X

P

L

1

C

A

T

1

V

A

■

E

N

T

1

D

A

D

E

S

■

A

S

S

0

C

1

A

Ç

0

E

S

■

E

N

T

1

D

A

D

E

s

D

E

P

&

D

P

A

R

A

A

1

N

D

r

U

S

T

R

1

A

■

E

N

T

1

D

A

D

E

S

0

U

E

M

P

R

E

S

A

S

D

E

T

R

E

1

N

A

M

E

N

T

0

■

E

S

C

0

L

A

S

T

r

E

C

N

1

C

A

s

■

1

N

S

T

1

T

U

T

0

S

D

E

P

E

S

Q

U

1

S

A

■

0

R

G

A

N

1

S

M

0

S

G

0

V

E

R

N

A

M

E

N

T

A

1

s

■

0

R

G

A

N

1

S

M

0

S

N

Ã

0

G

0

V

E

R

N

A

M

E

N

T

A

1

S

■

GUIA DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM

TECNOLOGIAS APROPRIADAS_

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

■

A

P

R

E

S

E

N

T

A

Ç

A

0

■

N

0

T

A

E

X

P

L

I

C

A

T

I

V

A

■

E

N

T

I

D

A

D

E

S

■

A

S

S

0

C

I

A

Ç

0

E

S

■

E

N

T

I

D

A

D

E

s

D

E

P

&

D

P

A

R

A

A

I

N

D

F

U

S

T

R

I

A

■

E

N

T

I

D

A

D

E

S

0

U

E

M

P

R

E

S

A

S

D

E

T

R

E

I

N

A

M

E

N

T

0

■

E

S

C

0

L

A

S

T

E

C

N

I

C

A

S

■

I

N

S

T

I

T

U

T

0

S

D

E

P

E

S

Q

U

I

S

A

■

0

R

G

A

N

I

S

M

0

S

G

0

V

E

R

N

A

M

E

N

T

A

I

s

■

0

R

G

A

N

I

S

M

0

S

N

***

A

0

G

0

V

E

R

N

A

M

E

N

T

A

I

S

■

GUIA DE FONTES DE

INFORMAÇÃO EM ISSN 0103-9229

TECNOLOGIAS APROPRIADAS_

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

GUIA DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM

TECNOLOGIAS APROPRIADAS

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

biblioteca DO il B I c T

SÉRIE - Guias de Fontes de Informação n²16

1995

GUIA DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM

ISSN 0103-9229

TECNOLOGIAS APROPRIADAS

© 1995. IBICT

É permitida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios, com autorização prévia dos autores.

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia Guias de Fontes de Informação em Tecnologias Apropriadas Brasília : IBICT, 1995.

307 p. - (Série Guias de Fontes de Informação; 16)

ISSN 0103-9229 fontes de informação - tecnologia apropriada

CDU 025.5;62(036)

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

SAS, Quadra 5, Lote 6, Bloco H

CEP: 70070-000    Brasília/DF

Tel.: (061) 217.6323 Telex: 612481 CICT BR Fax:(061)226.2677

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, lança o “Guia de Fontes de Informação em Tecnologias Apropriadas”, mais um produto do Subprograma Informação Tecnológica, coordenado por este Instituto, e que constitui uma das três vertentes do PTA - Programa de Apoio às Tecnologias Apropriadas, do MCT/CNPq.

Entende-se por tecnologias apropriadas àquelas que são factíveis economicamente; que têm base científica eficiente; utilizam o máximo dos recursos técnicos, humanos, instrumentais, econômicos e ambientais, disponíveis na comunidade ou região que sejam geradoras de emprego e utilizem as habilidades e força de trabalho locais.

Para apoiar as ações do PTA, o Subprograma Informação Tecnológica vem estruturando a Rede Nacional de Transferência e Difusão de Tecnologias Apropriadas, que tem como missão “difundir tecnologias apropriadas,testadas e aperfeiçoadas, utilizando-se de diferentes veículos de d:fiisão, para atender as demandas da sociedade, representando um esforço governamental de contribuição para a capacitação tecnológica adequada de recursos humanos”.

Dentre os meios de difusão adotados, citam-se a edição de cartilhas, manuais e vídeos instrucionais, da Série “Banco de Soluções”; a veiculação de informações em “Boletins Eletrônicos” e a implantação e/ou divulgação de bases de dados, via disquetes, CD-ROM e demais canais eletrônicos de dados.

O “Guia Fontes de Informação em Tecnologias Apropriadas”, ora apresentado, é um subproduto de quatro bases, implantadas: Base Entidades, Base Eventos, Base sobre Bases de Dados e Base Documentos. Faz parte da Série “Guias de Fontes de Informação Tecnológica”, utiliza a metodologia adotada nos demais guias da referida Série e tem como função compilar e difundir a informação, de natureza cadastral, em tecnologias apropriadas.

Espera-se, por meio deste Guia e demais produtos e serviços decorrentes das bases de dados oferecer informações atualizadas e pertinentes aos interessados no assunto

NOTA EXPLICATIVA

O Guia Fontes de Informação em Tecnologias Apropriadas arrola 676 registros, distribuídos em quatro módulos: Entidades, Eventos, Bases de Dados e Documentos.

Contém ainda um “índice de Assuntos” que serve de chave de acesso às informações relacionadas nos quatro módulos e uma “Lista de Siglas” das entidades registradas.

A abrangência temática e geográfica, neste momento, não tem a pretensão de ser exaustiva.

Muitos estados não tiveram nenhum registro.

Espera-se, com a implantação do Programa de Apoio às Tecnologias Apropriadas, nos estados, e, consequentemente, a estruturação da Rede Nacional de Transferência e Difusão de Tecnologias Apropriadas, ampliar a abrangência do Guia, já que a alimentação e atualização das bases, via unidades de informação dos PTA estaduais poderá ocorrer sistematicamente, proporcionando o maior número de registros, favorecendo mais informações sobre o assunto e a melhoria dos produtos e serviços.

O levantamento dos dados incorporados às bases teve a coordenação do IBICT.

Nestes módulos foram cadastrados 138 entidades, em dez categorias: associações; entidades de P&D para a indústria; entidades ou empresas de treinamento; escolas técnicas; institutos de pesquisa; laboratórios; organismos não governamentais, órgãos federais e estaduais, unidades de informação e universidades.

Os registros de dados destas entidades são apresentados em ordem alfabética do nome das mesmas, dentro de cada uma das categorias acima mencionadas

ASSOCIAÇÕES

E0001

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE MS - OCEMS

A organização congrega 84 cooperativas filiadas, representantes dos seguintes segmentos: produção, consumo, eletrificação, trabalho, crédito mútuo, crédito rural, ensino.

Informações complementares Data de Fundação: 1979

Recursos Humanos: 5 graduados, 1 mestre, 3 doutores, 3 nível médio Oferece cursos de Desenvolvimento organizacional; Básico de cooperativismo, Sistema de custos para cooperativas Produtos e Serviços Assessoria e apoio às cooperativas Ârea(s) de atuação Cooperativismo; Associativismo Endereço/Contato Valdir Pimenta da Silva, Presidente R.Padre João Crippa, n.273 - Centro 79004-540 - Campo Grande - MS - Brasil Tel.: (067)382-0726 Telex: 67-1596 Fax: (067)382-0691

ENTIDADES DE P&D PARA A INDÚSTRIA

E0002

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

Instituto de pesquisa, vinculado ao Governo do Estado, atua através do desenvolvimento de projetos e prestação de serviços tecnológicos em áreas multidisciplinares.

Vinculação

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Minas Gerais -SECTMA

Informações complementares Data de Fundação: 1972

Recursos Humanos: 78 graduados, 46 mestres, 8 doutores, 226 nível médio, 75 administrativos

Produtos e Serviços Editoração de publicações técnicas, Promoção de eventos; Desenvolvimento de projetos Area(s) de atuação Serviço tecnológico; Desenvolvimento tecnológico; Tecnologia de alimentos;Informação tecnológica; Mecanização agrícola Endereço/Contato Marco Paulo Dani, Presidente Av. José Cândido da Silveira, 2000 - Horto 31170-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais - MG - Brasil Cx. Postal: 2306

Tel : (031)486-1000 R.241,234 Telex (31)1031 Fax:

(031)486-1333 C. Eletr.: sti@cetec.dcc.ufmg.br

ENTIDADES OU EMPRESAS DE TREINAMENTO

E0003

PARQUE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA UFC - PADETEC

Entidade social civil sem fins lucrativos com a finalidade de transferir pesquisas da Universidade para o setor produtivo.

Vinculação Universidade Federal do Ceará Informações complementares Data de Fundação: 1991 Produtos e Serviços

Desenvolvimento técnico; Desenvolvimento de produtos e processo; Incubação de empresas; Cursos; Assessoria e Consultorias Area(s) de atuação

Desenvolvimento tecnológico,Transferência de tecnologia; Incubação de empresa Endereço/Contato Prof. Alfrânio Aragão Craveiro, Gerente Campus do Piei, Bloco 310 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal: 6022

Tel.: (085)243-7721 Fax: (085)223-0872 E0004

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -SEBRAE. Gerência Regional João Pessoa

O SEBRAE/PB tem por objetivo primordial promover o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, industriais, comerciais, agrícolas e de serviços em seus aspectos

tecnológicos, gerenciais e de recursos humanos, em consonância com as políticas nacionais, regionais e estaduais de desenvolvimento.

Vinculação SEBRAE Nacional. DIREX Informações complementares Data de Fundação: 1970

Oferece cursos de Controle tecnológico de concreto; Aproveitamento de resíduos gerados na indústria madeireira; Implantação de sistemas de qualidade, conforme normas ISO Série 9000; Processamento de produtos pesqueiros; Estamparia técnica Produtos e Serviços

Assessoramento,fomento e execução de ações nas áreas econômica,social,tecnológica, mercadológica, educacional, cultural e ecológica Area(s) de atuação Desenvolvimento tecnológico Endereço Contato João Lima Neto, Gerente Regional de João Pessoa Av. Maranhão, 983 - Dos Estados 58030-261 - João Pessoa - PB - Brasil Cx. Postal: 0111

Tel.: 224-1510; 224-4380 Fax: (083)225-3336 C. Eletr.. SEBRAE - SEPB

E0005

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/DF

Coordenação Rural

Trabalha com a sociedade rural organizada. Elabora projetos de agroindústra, acompanha a implantação e oferece treinamento gerencial. Orienta em associativismo e cooperativismo.

Informações complementares Data de Fundação: 1993 Recursos Humanos: 1 graduado; 1 mestre Oferece cursos de Administração rural Produtos e Serviços Orientação gerencial; Implantação de projetos agroindustriais Area(s) de atuação Agroindústria; Treinamento gerencial; Associativismo, Cooperativismo Endereço/Contato Paulo Castanheira, Coordenador SIA Trecho 3, Lote 1580 - Setor Industrial 71200-030 - Brasília - DF - Brasil Tel.: (061)233-7029 Fax: (061)361-2996

E0006

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/SE

Programa de Desenvolvimento Tecnológico - PRODET

Empresa privada, sociedade civil, sem fins lucrativos com objetivo de apoiar às micro e pequenas empresas no estado de Sergipe.

Informações complementares Data de Fundação: 1974

Recursos Humanos: 20 graduados; 01 mestre; 15 nível médio Oferece cursos de Gerenciamento;Contabilidade; Secretariado; Administração de empresa; Tecnologia; Energia; Produção; Qualidade Produtos e Sennços Elaboração de projetos: técnico/econômico/financeiro; Projetos tecnológicos; Assistência técnica/administrativa;Pesquisa mercadológica; Promoção empresarial; Treinamentos; Assistência jurídica Publicações editadas

Perfis industriais econômico financeiro; Pesquisa industrial estado de Sergipe; Catálogo industrial estado de Sergipe Area(s) de atuação

Promoção empresarial; Pesquisa mercadológica; Assistência jurídica; Pesquisa Endereço/Contato Emani Oliveira Lima, Diretor Técnico Rua Paulo Henrique Machado Pimentel, 170 - D.I.A 49040-000 - Aracaju - SE - Brasil Tel.: (079)231-1007 R.2238 Fax: (079)231-6364 C. Eletr.: Mail CODET - SEBRAE/NA

E0007

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE GOIÁS -SEBRAE/GO

Entidade civil, sem fins lucrativos, destinada a ser instrumento do desenvolvimento econômico e social, através do atendimento das expectativas das organizações privadas.

Informações complementares Data de Fundação: 1973

Recursos Humanos: 53 graduados, 01 mestre, 33 nivel médio, 18 administrativos Produtos e Serviços Capacitação gerencial ( cursos, treinamentos, seminários); Desenvolvimento tecnológico; Mercado ( feiras, associativismo, compras governamentais)

Area(s) de atuação Administração de empresa Endereço/Contato Marco Antônio de Mello e Cunha, Diretor Técnico

Av. T 3 N. 1000 - Setor Bueno 74210-240 - Goiânia - GO - Brasil Tel.: (062)285-1244 Fax: (062)251-6033

E0008

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE GOIÁS -SEBRAE/GO

Programa de Desenvolvimento Tecnológico - PDT

O Programa de Desenvolvimento Tecnológico visa modernizar, através do desenvolvimento, adaptação, transferência e incorporação de novas tecnologias à produção e comercialização de produtos e serviços das MPE'S, bem como realizar o desenvolvimento do setor e integrar a grande com a micro e pequena empresa.

Informações complementares Data de Fundação: 1991

Oferece cursos de Tecnologia de Alimentos - derivados; carne, leite, frutas e hortaliças;Modelagem industrial para confecções(básica, tecido, cotton/malha, lycra); Calçados, panificação, construção civil.

Produtos e Serviços

Cursos teóricos/práticos afetos à área tecnológica; Seminários/palestras de cunho tecnológico; Consultorias tecnológicas Area(s) de atuação Extensão tecnológica; Assistência técnica e tecnológica à indústria Endereço/Contato Joubert Amado Campeio, Gerente de Tecnologia Av. T 3 N. 1000 - Setor Bueno 74210-240 - Goiânia - GO - Brasil Tel.: (062)285-1244 Fax: (062)251-5765; (062)251-6033

E0009

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RORAIMA -SEBRAE/RR

O SEBRAE é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem como missão o fomento das empresas de pequeno porte mediante políticas de ação que buscam modernizar a gestão empresarial, estimular a capacitação tecnológica etc.

Informações complementares Recursos Humanos: 17 graduados Produtos e Serviços

Feiras, Cursos práticos de difusão de tecnologia, Pesquisas de mercado, Difusão de informação a nível empresarial Publicações editadas Diagnósticos microregional; Perfil empresarial, Pesquisas setoriais; Cadastro_

empresarial Àrea(s) de atuação Pesquisa de mercado; Informação tecnológica, Pesquisa Endereço/Contato Alzir Mesquita da Silva, Coordenador de Tecnologia Av. Major Williams, 578 - São Pedro 69301 -110 - Boa Vista - Roraima - RR - Brasil Tel.: (095)224-1700 Fax: (095)224-5225

E0010

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO - SEBRAE/MA.

Coordenação de Educação

Entidade privada, destinada a apoiar o surgimento de novos empreendimentos e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas.

Produtos e Serviços Capacitação gerencial; Desenvolvimento tecnológico; Informação empresarial; Incremento à competitividade Area(s) de atuação

Desenvolvimento tecnológico; Administração de empresa; Informação tecnológica Endereço/C Sontato Keyla Maria Pontes da Silva, Coordenadora de Educação Av. Pedro II, 241 - Centro 65010-450 - São Luiz - Ma - Brasil Tel.: (098)222-4172 Fax: (098)232-2137

E0011

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUÍ -SEBRAE/PI.

Coordenadoria de Tecnologia

Entidade privada, destinada a apoiar o surgimento de novos empreendimentos e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas.

Informações complementares Recursos Humanos: 27 graduados, 2 mestres, 1 doutor Produtos e Serviços Pesquisa de mercado Area(s) de atuação Desenvolvimento tecnológico; Informação tecnológica; Mercado Endereço/Contato João Pinheiro Júnior, Coordenador de Tecnologia R. Senador Teodoro Pacheco, 988 - Edf. Palácio do Comércio -Térreo - Centro

64001-060 - Teresina - PI - Brasil

Tel.: (086)221-4527 Fax: (086)221-4527 E0012

SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL DO ESTADO DO PARÁ - SENAR-PA

Promover a formação profissional e o desenvolvimento das aptidões pessoais e sociais de trabalhadores rurais e pequenos produtores em regime de economia familiar, objetivando a melhoria de seus desempenhos nas ocupações que exercem no meio rural.

Vinculação

Federação da Agricultura do Estado do Pará - FAEPA Informações complementares Data de Fundação: 1993 Recursos Humanos: 3 graduados Oferece cursos de Formação de mão de obra rural Produtos e Serviços Cursos; Palestras; Treinamentos; Reuniões Area(s) de atuação Formação profissional Endereço/Contato Celso Iran Puget Botelho, Superintendente Av. Conselheiro Furtado, 3374 - SÃO BRÁS 66073-160 - Belém - PA - Brasil Tel.: (091)229-6213; 229-6424 Fax: (091)229-6531

E0013

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - SENAC AR/DF Superintendência de Planejamento e Formação Profissional

Promover a difusão e o aperfeiçoamento do ensino profissionalizante, no setor terciário. Conta o SENAC Administração Regional/DF com três Centros de Formaçào Profissional e duas Unidades Operativas estrategicamente localizados, a fim de melhor atender a sua vasta gama de usuários.

Vinculação

Federação do Comércio do Distrito Federal Informações complementares Data de Fundação: 1967

Oferece cursos de Administração e gerência; Hotelaria; Comunicação; Propaganda; Saúde

Produtos e Sennços Cursos para o setor terciário Publicações editadas Apostilas, videos de cursos, slides_

Area(s) de atuação

Administração participativa; Administração; Comunicação:    Hotelaria;    Propaganda;

Saúde

Endereço/Contato Marília Lobo, Superintendente de Projetos e Formação Profissional Av. W4 Sul - SEUP 703/903 - Lote A - Asa Sul 70390-039 - Brasilia - DF - Brasil Tel.: (061)225-6855 Fax: (061)226-8938

E0014

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Departamento Regional da Paraíba

O Departamento Regional do Senai da Paraíba é subordinado à Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, estando a sua administração regional localizada em Campina Grande. Atualmente, conta com três Centros de Formação Profissional, três Centros de Treinamento, uma Agência de Treinamento, quatro Agências de Formação Profissional e 16 Unidades Móveis, que fazem a interiorização das ações voltadas para o ensino profissionalizante .

Vinculação

Federação das Indústrias do Estado da Paraíba Informações complementares Data de Fundação: 1950 Recursos Humanos: 36 graduados; 5 mestres

Oferece cursos de Metalurgia; Vestuário e artefatos de tecidos; Tecnologia de alimentos; Calçados; Editorial e gráfica;Construção civil; Mobiliário; Manutenção de veículos automotores; Mecânica; Eletricidade/Eletrônica;Segurança e higiene do trabalho

Produtos e Serviços

Formação profissional; Assistência técnica e tecnológica;Assessoramento às empresas; Informações tecnológicas Publicações editadas Relatório anual de atividades; Relatório de pesquisas Area(s) de atuação

Metalúrgia; Vestuário e artefato de tecido; Tecnologia de alimentos; Calçado;

Editorial e gráfica; Construção civil; Mobiliário; Couro; Confecção Endereço/Contato Maria Berenice de Figueiredo Lopes, Diretora Técnica Av. Canal, s/n - Centro 58100-310 - Campina Grande - Pb - Brasil Cx. Postal: 661

Tel : (083)321-3244; (083)341-3989 Telex: (083)3126 Fax:

(083)321-3238

E0015

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Departamento Regional de Goiás

Entidade de formação profissional, assistência técnica; tecnológica para a indústria e treinamento gerencial.

Informações complementares Data de Fundação: 1952

Oferece cursos de Mecânico geral; Torneiro mecânico; Pintura de automóveis, Marcenaria; Corte e costura; Calçados; Computação; Serralheria; Solda.

Produtos e Sennços

Assistência técnica e tecnológica; Treinamento gerencial; Formação profissional Área(s) de atuação Formação profissional; Assistência técnica e tecnológica à indústria Endereço/Contato

João Francisco da Silva Mendes, Chefe da Divisão de Formação Profissional R. 227-A, n.95 - S. Leste Universitário 74610-060 - Goiânia - GO - Brasil Cx. Postal: 523

Tel.: (062)202-1211 Telex: 622 137 SN AI BR Fax:

(062)202-1431

E0016

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA - SENAI

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco

O Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco é um centro de excelência implantado pelo SENAI, na Paraíba, visando oferecer várias opções de atendimento às indústrias de couro, calçados e afins. O CTCC tem como objetivos gerais: Formar, aperfeiçoar e especializar recursos humanos; Prestar assistência técnica e tecnológica; Difundir informações científicas, tecnológicas aplicada.

Informações complementares Data de Fundação: 1994

Recursos Humanos: 13 Graduados, 2 Mestres, 12 Nível Médio Oferece cursos de Tecnologia quimica em couros e tanantes, em convênio com a UFPB, Técnico em curtimento, Técnico de calçados; Modelista técnico de calçado Produtos e Serviços

Assistência técnica às empresas; Ensaios e pesquisa aplicada; Informações tecnológicas; Ensino Area(s) de atuação Couro; Calçado e afins;Curtimento; Calçado Endereço/Contato Cláudia Maria de Figueiredo Lopes Maia, Assistente de Direção Rua Luís Motta, 200 - Bodocongó_

58108-093 - Campina Grande - PB - Brasil Tel : (083)333-1522 Fax: (083)333-2451 C. Eletr.: nitec co epb-br

E0017

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

Administração Regional da Paraíba

O SENAR tem o objetivo de promover a formação profissional rural capacitando os pequenos produtores e o trabalhador assalariado. E administrado pela Coordenação Nacional de Agricultura (CNA) e dirigido por um Conselho Deliberativo formado por representantes dos produtores, dos trabalhadores e do governo.

Informações complementares Data de Fundação: 1993 Produtos e Serviços Cursos; Treinamentos; Estágios; Seminários Area(s) de atuação Formação profissional; Promoção social Endereço/Contato José Alberto Macedo de Tiha, Superintendente Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe 58015-590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

ESCOLAS TÉCNICAS

E0018

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MANAUS - EAFM

Unidade Educativa e de Produção de Agroindústria

A Unidade atende, através de cursos e treinamentos estudantes e empresários. Vinculação

Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico Informações complementares Data de Fundação: 1993

Recursos Humanos: 01 graduado, 9 estudantes em sistema de rodízio Oferece cursos de Indústrias rurais caseira; Técnica de conservação de alimentos através da defumagem Produtos e Serviços Cursos para comunidade Area(s) de atuação

Educação tecnológica; Tecnologia de alimentos; Educação; Defümação de suíno frango e peixe; Defumado

Endereço/Contato José Maurício do Rêgo Feitosa, Coordenador da Unidade -Agroindústria

Alameda Cosme Ferreira, 248 - Aleixo 69083-00 - Manaus - AM - Brasil Cx. Postal: 2204

Tel.: (091)618-3040 Fax: (091)615-1459

E0019

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAÍBA - ETFPB

Escola pertencente à rede federal de ensino, vinculada ao MEC, através da SEMTEC. Autarquia de regime especial, possuindo aautonomia patrimonial, administrativa, financeira, didática e disciplinar. Ocupa área de 50.000 m2. Conta com 3.121 alunos, 9 cursos técnicos de nível médio, 232 docentes e 198 técnicos-administativos.

Vinculação

Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Média e Tecnológica Informações complementares Data de Fundação: 1910

Recursos Humanos: 16 Graduados, 14 Mestres, 87 Nível Médio Oferece cursos de Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica,Estradas, Mecânica, Saneamento,

Processamento de Dados, Segurança do trabalho, Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares.

Produtos e Serviços Artefato; Boletim de Serviço do DRH Area(s) de atuação Educação tecnológica Endereço/Contato Bráulio Pereira Lins, Diretor-Geral Av. Primeiro de Maio, 720 - Jaguaribe 58000-000 - João Pessoa - PB - Brasil Tel : 241-2200; 241-2018 Telex: 832511 Fax:(083)241-1434

INSTITUTOS DE PESQUISA

E0020

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PERNAMBUCO - ITEP

Criado em outubro de 1942, o ITEP é hoje uma fundação de direito público, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. Atua através das Diretorias de Desenvolvimento e Programas e Serviços Tecnológicos, especialmente nos Departamentos de Eng. Civil, Química e Biotecnologia, Engenharia Industrial e Informação Tecnológica, onde exerce a função de Laboratório estadual de ensaios tecnológicos, realiza pesquisa aplicada nos seus diversos campos de atuação, colabora na elaboração de padrões e normas e presta serviços deconsultoria,transferindo tecnologia, apoiando o setor de micro - empresas industriais, divulgando informações e funcionando como campo de estágio e treinamento.

Vinculação

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco Informações complementares Data de Fundação: 1942

Recursos Humanos: 87 graduados, 21 mestres, 2 doutores, 80 nível médio Produtos e Serviços

Transferência de tecnologias; Geração e aprimoramento de tecnologias voltadas à indústria regional;Assessoramento e acompanhamento tecnológico na áreas de construção civil, geotecnia, geologia e engenharia de minas; Apoio ao desenvolvimento eletrônico e de métodos computacionais de interesse à indústria.

Area(s) de atuação Engenharia civil; Engenharia industrial; Informação tecnológica; Química; Biotecnologia, Engenharia Endereço/Contato José Fernando Thomé Jucá, Presidente A v. Prof. Luiz Freire, 700 - Cidade Universitária 50740-540 - Recife - Pernambuco - PE - Brasil Cx. Postal: 756

Tel : (081)271-4399; (081)271-46658 Telex: 81-2291 Fax:

(081)271-4744 C. Eletr : REDE - RNP Endereço BIB @ DIT ITEP BR

E0021

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - NUTEC

Divisão de Tecnologia de Construção Civil

Orgão de fomento às ações de ciência e tecnologia no Estado do Ceará.

Vinculação

Secretaria de Ciência e Tecnologia. Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa Informações complementares Data de Fundação: 1987

Recursos Humanos. 03 Graduados, 01 Mestre, 02 Nível Médio Oferece cursos de Concreto, Patologia de Estrutura Produtos e Serviços Consultoria e controle de qualidade Area(s) de atuação Construção civil; Habitação Endereço/Contato

José Ramalho Torres, Chefe da Divisão de Tecnologia da Construção Civil Rua Prof. Rômulo Proença - Campus do Piei

60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal: 1491

E0022

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - NUTEC

Divisão de Tecnologia de Alimento

Orgão de fomento às ações de ciência e tecnologia no Estado do Ceará.

Vinciilação

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa Informações complementares Data de Fundação: 1979

Recursos Humanos: 05 Graduados, 05 Mestres, 02 Nível médio Produtos e Serviços

Prestação de serviços tecnológicos; Projetos de pesquisa e implantação de indústrias, Consultoria; Assistência técnica especializada; Treinamentos Publicações editadas Série Implantação Microempresas Area(s) de atuação Tecnologia de Alimentos;Fruta - aproveitamento; Laticínio Endereço/Contato Marfisa Leila Pimentel, Diretora de Divisão de Tecnologia de Alimento Rua Prof. Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal: 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-5211 E0023

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

Centro Tecnológico

Transferência tecnológica da área de cerâmica, alimentos, tratamento de águas e efluentes. Treinamentos.

Informações complementares Data de Fundação: 1978

Recursos Humanos: 5 graduados, 5 mestres, 2 doutores, 3 nível médio Produtos e Serviços

Projetos de tecnologia; Análises: cerâmica, água e meio ambiente; Orientações técnicas à empresas da região e à comunidade.

Àrea(s) de atuação Cerâmica, Meio ambiente, Tecnologia de alimentos; Agua - tratamento Endereço/Contato

Ismael Pedro Bortoluzzi, Diretor__

R.Dionísio da Cunha Laudth, s/n - Dehon 88704-900 - Tubarão - SC - Brasil Cx. Postal: 370

Tel.: (0486)22-5222 R.256 Telex: 484 562UVSL Fax:

(0486)22-5222

E0024

INSTITUTO DE PESQUISAS DO ESTADO DE SAO PAULO - IPT

Divisão de Engenharia Civil

A DEC, Divisão de Engenharia Civil, realiza pesquisas e desenvolve produtos para o macro setor da construção civil, desenvolve estudos, ensaios, análises e presta serviços técnicos especializados nas diversas áreas da construção civil e relativas às questões ambientais relacionadas.

Vinculação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Informações complementares Data de Fundação: 1899 Produtos e Serviços

Ensaios e análises em materiais, componentes e estruturas da construção civil; Pesquisa e desenvolvimento de produtos para a construção civil(materiais alternativos e de baixo custo), Estudos e avaliações técnicas de obras, edificações, pontes e viadutos, rodovias,taludes, ocupação e uso do solo urbano etc.)

Area(s) de atuação Engenharia civil,Sistema construtivo, Engenharia; Habitação Endereço/C sontato Eduardo Figueiredo Horta, Diretor Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel : (011)268-2211 Telex: 11.83144, 80934 INPT BR Fax:

(011)869-3353 C. Eletr.: CYBER CCE 001 IPT.ANSP BR

E0025

INSTITUTO DE PESQUISAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT

Agrupamento de Geologia Aplicada ao Meio Ambiente

O AGAMA,segundo suas linhas de pesquisa é composto por 6 seções técnicas a saber: Seção de Riscos Geológicos, Seção de Erosão e Assessoramento, Seção de Impostos Ambientais, Seção de Águas Subterrâneas, Laboratório de Cartografia Geotécnica e Laboratório de Física do Solo

Vinculação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Divisão de Geologia Informações complementares Data de Fundação: 1970

Recursos Humanos: 38 graduados, 8 mestres, 2 doutores, 17 nível médio, 3 administrativos Oferece cursos de Geologia aplicada ao meio ambiente Produtos e Serviços

Planejamento para ocupação de áreas para implantação de loteamentos e indústrias; Controle de degradação do solo e água; Técnicas para produção agrícola irrigada; Controle de erosão e assoreamento em áreas rurais; Mapas de planejamento de ocupação urbana e rural Area(s) de atuação Geologia - meio ambiente Endereço/Contato Agostinho Tadashi Ogura, Chefe do Agrupamento Av.Prof.Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel : (011)268-3445 Telex: 11-83 144 80934 INPT BR Fax:

(011)268-3445 C. Eletr.: C.Eletr.CYBER CCE OOl.IPT.ANSP BR

E0026

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT

Agrupamento de Transporte Hidroviário - Área de Transporte Hidroviário Elaborar projetos e estudos referentes a transporte hidroviário.

Vinculação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Divisão de Tecnologia de Transportes Informações complementares Data de Fundação: 1899

Recursos Humanos: 4 graduados, 1 doutor, 6 nível médio Produtos e Serviços Estudos relativos a via navegável e embarcações adequadas para o transporte hidroviário - Projeto de embarcações e terminais fluviais Area(s) de atuação Transporte hidroviário; Transporte Endereço/Contato Odair Caltabeloti, Chefe do Agrupaamento Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel.: (011)268-221 R.306 Telex: 11-83144 INPT BR Fax:

(011)869-2351_

C. Eletr.. CYBER CCE OOl .IPT.ANSP BR

E0027

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DE ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT

Agrupamento de Prospecção e Avaliação Tecnológica - AP AT

O AP AT tem como missão apoiar a tomada de decisão no aproveitamento de tecnologia para empresas e outras instituições públicas ou privadas através de: a) avaliação de oportunidades; b) seleção, análise e integração de informações sobre a evolução das tecnologias e do mercado e, c) formulação de estratégias.

Vinculação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico - SCTDE. Divisão de Economia e Engenharia de Sistemas - DEES Informações complementares Data de Fundação: 1989

Recursos Humanos: 5 graduados, 5 mestres, 1 doutor Produtos e Serviços Avaliação de projetos de investimento em tecnologia Area(s) de atuação Avaliação de tecnologia; Prospecção de tecnologia Endereço/C ontato Roque Rabechini Jr

Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel.: (011)268-2211 R.723 Telex: 11-83 144, 80934 INPT BR Fax: (011)268-3445

C. Eletr.: CYBER CCE 001.IPT.ANSP.BR

E0028

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT

Agrupamento de Geologia Aplicada a Obras - AGAO

O Agrupamento de Geologia Aplicada a Obras, segundo suas linhas de pesquisa é composto por 5 seções técnicas: Seção de Investigação e Estabilidade de Maciços; Seção de Sismicidade e Dinâmica de Rochas; Seção de Apoio a Obras; Laboratório de Geofísica Aplicada e Laboratório de Mecânica e Hidráulica das Rochas.

Vinculação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Divisão de Geologia Informações complementares Data de Fundação: 1970

Recursos Humanos: 37 graduados, 11 mestres, 5 doutores, 40

nível médio, 3 administrativos, 1 operacional Produtos e Serviços

Estudos para contenção de blocos de rocha em encostas; Investigação para construção de pequenas barragens; Controle de desmonte e vibrações; Estudos para estabilidade de pequenas minas, Investigações geofisicas para pequenas minerações Área(s) de atuação Maciço rochoso, Maciço terroso; Açude, Minas Endereço/Contato Adalberto Aurélio Azevedo, Chefe do Agrupamento Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel : (011)268-2211 Telex: 11.83144, 80934 INPT BR Fax:

(011)869-3353 C. Eletr.: CYBER CCE 001.IPT.ANSP.BR

E0029

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT

Divisão de Produtos Florestais

Fornecer apoio tecnológico para as indústrias dos setores madereiros, celulose e papel e texteis.

Informações complementares Data de Fundação: 1899

Recursos Humanos: 11 graduados, 5 mestres, 11 doutores, 28 nível médio, 36 administrativos

Oferece cursos de Tecnologia de madeiras, Práticas laboratoriais para celulose e papel e texteis

Produtos e Serviços

Pesquisas tecnológicas; Assistência técnica; Consultorias e serviços laboratoriais nas áreas de industrialização da madeira, celulose e papel e texteis Area(s) de atuação Madeira - secagem; Madeira - tecnologia Endereço/Contato Márcio Augusto Rabelo Nahuz, Diretor Av. Prof Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel : (011)819-5729 Telex: 11-83144, 80934 INPT BR Fax:

(011)819-5729

C. Eletr.: CYBER CCE 001.IPT: ANSP: BR

E0030

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT

Centro Tecnológico de Couros e Calçados

O Pólo de Desenvolvimento Tecnológico de Franca tem por objetivo oferecer à comunidade sua estrutura organizacional fundamentada na capacitação técnica e no atendimento aos mais importantes segmentos econômicos da região: couros, calçados, artefatos de couro, matérias-primas e componentes e pedras preciosas.

Vinculação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento - SCTDE Produtos e Ser\’iços

Controle de qualidade em couros, calçados e afins; Certificacão de qualidade para mercado interno e.externo; Padronização de produtos; Processos de produção de couros e calçados; Controle de poluição em curtumes e fábricas; Desenvolvimento e fabricação de equipamentos para controle de qualidade, projetos etc.

Area(s) de atuação Couro; Calçado Endereço/Contato Kleber de Barros, Diretor Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel : (016)7201020 Telex: 11-83144, 80934 INPT BR Fax:

(011)869-3353 C. Eletr.: CYBER CCE 001 IPT.ANSP.BR

E0031

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT

Agrupamento de Logística, Transportes e Embalagem

Laboratório e equipe com dedicação à pesquisa e desenvolvimento, prestação de serviços e difusão de tecnologia de embalagem e acondicionamento.

Vinculação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico - SCTDE Informações complementares Recursos Humanos: 7 graduados, 2 mestres, 2 nível médio, 1 administrativo Oferece cursos de Tecnologia de embalagem da FDTE - EPUSP Produtos e Serviços Desenvolvimento e controle da qualidade de embalagens, paletes e contentores Area(s) de atuação Embalagem Endereço/Contato Cláudio Barbieri da Cunha, Chefe de Agrupamento

Av.Prof. Almeida Prado, 532 - Butantä 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel.: (011)268-2211 R. 723 Telex: 11-83 144 80934 INPT BR Fax: (011) 268-3445

C. Eletr.: CYBER CCE OOl.IPT.ANSP.BR

E0032

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISAS DE SERGIPE - ITPS

O ITPS é uma autarquia integrante da administração pública indireta do Estado de Sergipe, com personalidade jurídica de direito público interno, vinculada à Secretaria de Estado, da Indústria, Comércio, Ciência,Tecnologia e Meio Ambiente -SEIC, criado pelo decreto n. 825 de 27 de junho de 1923, alterada na forma da lei n. 1.311 de 29 de dezembro de 1964 e modificada pelo decreto n 4.947 de 24 de março de 1981 e reorganizada nos termos do decreto n 7.778 de 21 de maio de 1986.

Vinculação

Secretaria de Estado da Indústria,Comércio,Ciência Tecnologia e Meio Ambiente Informações complementares Data de Fundação: 1923

Recursos Humanos: 42 graduados, 82 nível médio Produtos e Serviços Análises químicas; Assistência técnica; Consultorias; Relatórios técnicos Publicações editadas Relatório de atividades Area(s) de atuação Análise fisico-química; Controle de qualidade; Padronização do mel Endereço/Contato

Marta Romilda Lima de Holanda Cavalcanti, Chefe da Assessoria Técnica Rua Campo do Brito, 371 - São José 49020-380 - Aracaju - Se - Brasil Cx. Postal: 115

Tel.: (079)224-7300; (079)222-0446 Telex: (079)2296 Fax:

(079)211-3617

E0033

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

Coordenação de Pesquisas em Tecnologia de Alimentos

Realiza estudos sobre recursos alimentares regionais, com ênfase em pescado e frutos tropicais, desenvolve trabalho de levantamento e caracterização das potencialidades para aplicação em escala piloto.

Vinculação

Ministério da Ciência e Tecnologia_

Informações complementares Data de Fundação: 1985

Recursos Humanos: 1 graduado; 2 mestres; 3 doutores; 3 nível médio, 10 bolsistas Oferece cursos de Tecnologia de produtos pesqueiros; Tecnologia de frutos; Controle de qualidade Produtos e Serviços Assessorias; análises laboratoriais Publicações editadas Acta Amazônica - periódico Àrea(s) de atuação

Tecnologia de alimentos;Engenharia de pesca; Ciência dos alimentos; Engenharia Endereço/Contato Nilson Luiz de Aguiar Carvalho, Coordenador Alameda Cosme Ferreira, 1756 - Aleixo 69011-180 - Manaus - AM - Brasil Cx. Postal: 478

Tel.: (092)642-3377 Fax: (092)642-3377

LABORATÓRIOS

E0034

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

Laboratório de Engenharia e Estruturas de Madeira

Desenvolve estudos para determinação das propriedades e características tecnológicas das espécies florestais tropicais da Amazônia, além de promover aprimoramento tecnológico, visando a obtenção de produtos de qualidade.

Vinculação

Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação de Pesquisas de Produtos Florestais Informações complementares Data de Fundação: 1981

Recursos Humanos: 2 graduados, 2 mestres, 1 doutor, 2 nível Oferece cursos de Propriedades físicas e mecânicas da madeira; Ligações e conexões em madeira; Estruturas e rigas laminadas Produtos e Serviços Análise e ensaios físicos e mecânicos de madeiras da Amazônia e seus derivados Area(s) de atuação Madeira tropical - utilização Endereço/Contato Estevão V.C. Monteiro de Paula, Coordenador da CPPF Alameda Cosme Pereira, 1756 - Aleixo 69083-000 - Manaus - AM - Brasil Cx. Postal: 478

Tel.: (092)642-3436; (092)642-3377 R.220 Fax: (092)642-3436

E0035

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

Laboratório de Química da Madeira e Adesivos

Desenvolve estudos para determinação das propriedades e características tecnológicas das espécies florestais tropicais, da Amazônia, além de promover aprimoramento tecnológico, visando a obtenção de produtos de qualidade.

Vinculação

Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação de Pesquisas de Produtos Florestais Informações complementares Data de Fundação: 1981

Recursos Humanos: 2 graduados, 3 mestres, 2 nível médio Produtos e Senuços Análise da composição química do lenho e casca, análise e testes de adesivos, preservativos, tintas e vernizes para madeira e derivados.

Area(s) de atuação Madeira ■■ tecnologia Endereço/Contato Ana Paula Ribeiro Barbosa, Responsável pelo Laboratório de Química da Madeira Alameda Cosme Ferreira, 1756 - Aleixo 69083-000 - Manaus - AM - Brasil Cx. Postal: 478

Tel.: (092)642-3377 R.218; (092)642-3436 Fax: (0^2)642-3436 E0036

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

Laboratório de Anatomia e Identificação de Madeiras

Desenvolve estudos para determinação das propriedades e características tecnológicas das espécies florestais tropicais da Amazônia, além de promover aprimoramento tecnológico, visando a obtenção de produtos de qualidade.

Vinculação

Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação de Pesquisas de Produtos Florestais Informações complementares Data de Fundação: 1954 Recursos Humanos: 2 graduados, 1 mestre Oferece cursos de Anatomia e identificação de madeiras Produtos e Serviços Xiloteca; Caracterização macro e microscópica de espécies madeireiras Área(s) de atuação Madeira - tecnologia Endereço/Contato

Francisco J. Vasconcellos, Responsável pelo Laboratório de Anatomia de Madeira

Alameda Cosme Ferreira, 1756 - Aleixo 69083-000 - Manaus - AM - BRASIL Cx. Postal: 478

Tel.: 90920642-3377 r.211; (092)642-3436 Fax: (092)642-3436

E0037

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

Laboratório de Secagem da Madeira

Desenvolve estudos e projetos para secadores à base de energia solar adequado às espécies madeireiras tropicais e às condições sócio-econômicas da região amazônica.

Vinculação

Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação de Pesquisa de Produtos Florestais Informações complementares Data de Fundação: 1981

Recursos Humanos: 1 graduado, 2 mestres, 1 nivel médio Oferece cursos de Secagem de madeiras Produtos e Serviços Projetos de secadores solar para madeira Area(s) de atuação Madeira - secagem Endereço/Contato Rejane Moraes, Responsável pelo Laboratório de Secagem Alameda Cosme Ferreira, 1756 - Aleixo 69083-000 - Manaus - AM - Brasil Cx. Postal: 478

Tel.: (092)642-3436; (092)642-3377 R.210 Fax: (092)642-343 E0038

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

Laboratórios de Patologia, Entomologia e Preservação da Madeira

Desenvolve estudos para determinação das propriedades e características tecnológicas das espécies florestais tropicais da Amazônia, além de promover aprimoramento tecnológico, visando a obtenção de produtos de qualidade.

Vinculação

Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação de Pesquisas de Produtos Florestais Informações complementares Data de Fundação: 1994

Recursos Humanos: 3 graduados, 2 mestres, 1 doutor, 4 nível médio Oferece cursos de Deteriorização e preservação de madeiras Produtos e Serviços

Identificação de insetos e fungos que atacam a madeira; testes de durabilidade natural da madeira, controle de qualidade de madeira preservada através de análises de

retenção, penetração em amostras de madeiras tratadas Publicações editadas

Catálogo de madeiras da Amazônia: características tecnológicas; Catálogo de madeiras do Amapá: características tecnológicas Área(s) de atuação Madeira - tecnologia Endereço/Contato

Basílio Frasco Vianez, Responsável pelo Laboratório de Preservação da Madeira Alameda Cosme Ferreira, 1756 - Aleixo 69083-000 - Manaus - AM - Brasil Cx. Postal: 478

Tel.: (092)642-3377 R.212; (092)642-3436 Fax: (092)642-3436 E0039

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental - LESA

Centro voltado à pesquisa, extensão e ensino na área da engenharia sanitária e ambiental com ênfase no desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para tratamento do lixo urbano

Vinculação

Ministério de Educação e Desportos. Departamento de Engenharia Civil Informações complementares Data de Fundação: 1987

Recursos Humanos: l graduado, 2 mestres, 2 doutores, 4 nível médio, 5 auxiliares Oferece cursos de Tecnologia de baixo custo para tratamento de lixo em resíduos orgânicos

Produtos e Serviços Pesquisa; Extensão, Assistência e prestação de serviço na área de tratamento de resíduos orgânicos e lixo urbano Publicações editadas Resíduos sólidos urbanos; Sistema de reciclagem; Compostagem de baixo custo;

Gestão e tratamento de resíduos sólidos urbanos e outros Area(s) de atuação

Resíduo orgânico - reciclagem e compostagem;Usina de reciclagem e compostagem; Coleta seletiva; Educação ambiental Endereço/Contato João Pereira Neto, Professor Titular Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2773 Fax: (031)899-2172

ORGANISMOS NÃO-GOVERNAMENTAIS

E0040

ASSESSORIA DE URBANIZAÇÃO POPULAR - ARRUAR

O ARRUAR é uma ONG - organização não governamental que presta assessoria técnica a organizações populares, assim como presta serviços a entidades públicas e privadas em projetos de urbanizações de favelas e desenvolvimento de pesquisas relacionadas com a temática da cidade e sua gestão.

Informações complementares Data de Fundação: 1986

Recursos Humanos: 2 mestres, 2 nível médio, 3 especialização Oferece cursos de Capacitação de lideranças Produtos e Serviços Projeto de urbanização; Partido urbanístico; Esgoto; Drenagem, Pavimentação; Regularização jurídica Área(s) de atuação

Planejamento urbano; Habitação;Engenharia; Arquitetura eurbanismo, Direito urbano, Infra-estrutura urbana; Desenho gestão urbana; Solo urbano - regularização jurídica Endereço/Contato Geraldo Marinho, Coordenador R. Dona Anunciada, 188 - Graças 52011-100 - Recife - Pernambuco - PE - Brasil Tel.: (081)222-0810 Fax: (081)222-0810

E0041

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA

ALTERNATIVA -

AS-PTA

AS-PTA é uma ONG sem fins lucrativos. Tem como objetivo central a promoção de um novo modelo de desenvolvimento para a agricultura brasileira. Fundada em 1989 a partir do desligamento institucional do Projeto Tecnologias Alternativas (PTA) em relação à FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional). Hoje se configura como uma ampla rede de entidades (Rede Nacional PTA) atuantes e em 11 estados do Brasil.

Informações complementares Data de Fundação: 1989 Produtos e Serviços

Geração e difusão de tecnologias, de métodos e de promoção da agroecologia junto às organizações de pequenos produtores Area(s) de atuação

Manejo ecológico do solo, Sistema alternativo de produção leiteira; Manejo de recurso hídrico; Agroflorestação; Manejo e conservação da biodiversidade

Endereço/Contato Jean Marc Von Der Weid, Diretor Executivo Rua Bento Lisboa, 58 - 3 - Catete 22221-011 - Rio de Janeiro    -    RJ    - Brasil

Tel.: (021)285-2998,(021)285-5857 Fax: (021)205-3099

E0042

CENTRO DE ESTUDOS ARTICULAÇÃO E REFERÊNCIA SOBRE ASSENTAMENTOS HUMANOS - CEARAH

Fantasia: Cearah Periferia

É uma ONG de assessoria a movimentos populares urbanos, ao poder público e a outros ONG, nas questões relacionadas c/desenvolvimento urbano buscando desenvolver processos criativos e inovadores que privilegiem a participação de cidadãos.

Informações complementares Data de Fundação: 1991

Recursos Humanos: 08 graduados, 02 mestres, 06 nível médio Produtos e Serviços Assessoria em desenvolvimento urbano Publicações editadas Ritmos Urbanos Area(s) de atuação Desenvolvimento urbano Endereço/Contato Débora Cavalcante, Secretaria Geral Rua Idelfonso Albano, 935 - Aldeota 60115-000 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal: 14280

Tel.: (085)252-4991 Fax: (085)252-4991 E0043

CENTRO DE PESQUISA E ASSESSORIA - ESPLAR.

Diretoria Técnica

Sociedade civil sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento rural participativo e de caráter ecológico

Informações complementares Data de Fundação: 1974

Recursos Humanos: 11 graduados, 03 mestres, 02 nível médio, 10 administradores Produtos e Ser\’iços Assessoramento; treinamento; Planejamento, Acompanhamento; Articulação Institucional

Area(s) de atuação_

Agricultura alternativa; Agroecologia do semi-árido, Associativismo; Recurso hídrico Endereço/Contato Eduardo Martins Barbosa, Diretor Técnico Rua Princeza Isabel, 1271 - Centro 60015-061 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)221-1324 Fax: (085)252-2410

E0044

CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA DA ZONA DA MATA - CTA/ZM

Presta assessoria a organizações de produtores rurais no desenvolvimento de tecnologias apropriadas à sustentabilidade do sistema de produção.

Informações complementares Data de Fundação: 1987

Recursos Humanos: 4 graduados; 1 mestre; 5 auxiliares Produtos e Serviços

Serviço de assessoria em tecnologias alternativas para organizações de produtores rurais

Publicações editadas Folhetos informativos Àrea(s) de atuação Produção rural;Milho - benefíciamento; Feijão - beneficiamento; Arroz -beneficiamento; Agrossivilcultura; Nutrição animal, Planta medicinal Endereço/Contato Eugênio Ferrari, Presidente Sítio Alfa Violeiro - Zona Rural 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)891-4785 Fax: (031)891-4785 C. Eíetr.: DPSXANOR @ BRUFV BITNET

E0045 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PAQTC-PB

Instrumento do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico destinado a implantar empresa de base tecnológica no Estado da Paraiba.

Coordenadora do Sistema Estadual de C&T.

Informações complementares Data de Fundação: 1984

Recursos Humanos: 12 graduados, 3 mestres, 2 doutores, 6 nível médio Produtos e Serviços

Banco de competência do Estado - BANTECI; Apoio ao desenvolvimento de sistemas de informações georeferenciados; Desenvolvimento de tutoriais para treinamento, Desenvolvimento de redes videotexto e disseminação de serviços de informação Publicações editadas

Revista FETEC Área(s) de atuação Eletro-eletrônica; Design Endereço/Contato Teimo Silva de Araújo, Diretor Geral R. Emiliano Rosendo Silva, s/n - Bodocongó 58109-772 - Campina Grande - PB - Brasil Cx. Postal: 421

Tel.: (083)333-2475 Fax: (083)333-2459 C. Eletr.: E-mail: paqtc@paqtc.rpp.br

E0046

FUNDAÇÃO PRÓ-HABITAR - HABITEC

Sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para o apoio à auto-construção de moradias populares, através do desenvolvimento e difusão de tecnologias apropriadas, do treinamento e assessoria técnica a auto-construtores e mutirantes.

Informações complementares Data de Fundação. 1990 Recursos Humanos: 3 graduados, 1 mestre Oferece cursos de Produção de tjjolos à base de solo estabilizado; Treinamento/capacitação de mutirantes e/ou auto-construtoras Produtos e Serviços

Implantação de unidades produtoras de tijolos à base de solo estabilizado; Prensas hidráulicas, modelos HABITEC, para produção de tijolos; Tijolos de solo estabilizado para uso convencional e funcional; Construção de casas populares e equipamentos comunitários Publicações editadas Manuais técnicos Area(s) de atuação Habitação Endereço/Contato Aldânio Carvalho, Diretor R. Dr. José Marcelino, 96 - Madalena 50720-070 - Recife - Pernambuco - PE - Brasil Tel.: (081)228-5111 Fax: (081)228-5161

E0047

GRUPO DE PESQUISA E INTERCÂMBIO TECNOLÓGICO - GRET

GRET Urbano

É uma ONG destinada a assessorar movimento urbano popular e ao poder público nas questões relativas ao desenvolvimento urbano, especificamente nas geração de emprego e renda e tecnologia de construção.

Informações complementares Data de Fundação: 1986 Recursos Humanos: 03 graduados, 01 doutor Produtos e Serviços

Assessoria na área de desenvolvimento urbano; Capacitação de tecnologia apropriada; Geração de emprego e renda Publicações editadas Ritmos urbanos Area(s) de atuação

Informação tecnológica;Desenvolvimento urbano, Habitação; Geração de renda; Transferência de tecnologia Endereço/Contato Ives Cabannes, Coordenador das Ações Urbanas Rua Idelfonso Albano, 935 - Aldeota 60115-000 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal: 14280

Tel.: (085)252-4991 Fax: (085)252-4991

E0048

PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA APROPRIADA A COMUNIDADE - PATAC

Contribuir com os pequenos produtores no sentido da melhoria de sua condição de vida. Prioridade ao meio rural. Trabalho participativo com os trabalhadores. Trabalho a propriedade de forma integral.

Informações complementares Data de Fundação: 1991

Recursos Humanos: 02 Graduados, 03 Nível médio Produtos e Serviços Experimentação e adaptação e difusão de tecnologias apropriadas Publicações editadas Almanaque do Pequeno Produtor, Cartilhas, Boletins Area(s) de atuação

Apicultura, Recurso hídrico; Conservação do solo; Horticultura, Saúde ;Sistema de placa, Barreiro trincheira; Poço amazonas, Banco de semente; Poço Endereço/Contato Marilene Nascimento Melo, Coordenadora do PATAC Rua Dr. Francisco Pinto, 323 - Bodocongó 58100-000 - Campina Grande - PB - Brasil Cx. Postal: 641 Tel.: (083)322-2125

E0049

REDE DE INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS - REDE/MG

A Rede se propõe a construir um novo modelo de agricultura para pequenos produtores, calcado em bases economicamente, culturalmente e ecologicamente sustentáveis.

Informações complementares Data de Fundação: 1989

Recursos Humanos: 3 graduados, 2 administrativos

Oferece cursos de Produção de sementes de milho; Solos; Organização administrativa de Associações de Pequenos Produtores Rurais Produtos e Serviços Cursos; Assistência Técnica; Consultorias Publicações editadas Cartilhas da Série Tecnologias Alternativas Àrea(s) de atuação Agricultura auto sustentável;Conservaçào de solos;

Associativismo Endereço/Contato Márcio de Souza Andrade, Coordenador de Programa Associativismo Rua Major Barbosa, 187 - Santa Efígênia 30240-370 - Belo Horizonte - MG - Brasil Tel.: (031)467-7470

UNIDADES DE INFORMAÇÃO

E0116 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMATER-ES

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE SUINA

D0403

CATÁLOGOS

LISTA DE SIGLAS

UNIDADES DE INFORMAÇÃO

E0050

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA

ALTERNATIVA -

AS-PTA

Centro de Documentação da AS-PTA

O Centro de Documentação da AS-PTA é especializado em tecnologias alternativas para agricultura. Atende a pequenos produtores,técnicos e engenheiros agrônomos ou qualquer pessoa que se identifique com a proposta da AS-PTA.

Produtos e Serviços Consulta, reprodução de documentos Publicações editadas AA - Atualização em agroecologia Area(s) de atuação

Manejo e conservação da biodiversidade; Agroflorestação; Manejo de recurso hídrico; Adubação verde, Manejo ecológico do solo;Sistema alternativo de produção leiteira Endereço/Contato Virgílio Lourencetti Júnior, Documentalista responsável

Rua Bento Lisboa, 58-3. andar - Catete 22221-011 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel.: (021)285-2998 Fax: (021)265-8876

E0051

CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL -CP A A

Setor de Informação

Presta informações e provê de recursos bibliográficos e técnico-científicos os usuários do CPAA.

Informações complementares Data de Fundação: 1974 Recursos Humanos: 3 graduados, 3 nível médio Produtos e Serviços

Levantamento bibliográfico sobre as tecnologias geradas; Catálogos das tecnologias geradas

Area(s) de atuação Agroflorestação; Agropecuária;Dendê; Guaraná; Cupuaçu - aproveitamento; Seringueira; Semente e muda Endereço/Contato Herminio Bernasconi, Chefe

Rodovia AM-010, km 24 - Estrada Manaus - Itacoatiara 69048-660 - Manaus - AM - Brasil Cx. Postal: 319

Tel : (092)622-2012 Telex: (092)2440 Fax: (092)622-1100

E0052

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À MEDIA E PEQUENA INDÚSTRIA -DAMPI - CE

Unidade de Informação Tecnológica

Setor do DAMPI que visa oferecer ao segmento industrial produtivo do Estado uma gama variada de informações tecnológicas, concentradas essencialmente em assuntos de ciência e tecnologia, para propiciar a melhoria dos métodos e processos industriais, o aperfeiçoamento da gestão para o surgimento de novas alternativas e oportunidades de negócios, possibilitando, também, ganhos satisfatórios nas questões da qualidade e produtividade.

Vinculação

Federação das Indústrias do Estado do Ceará Informações complementares Data de Fundação: 1993 Recursos Humanos: 3 graduados, 2 nível médio Produtos e Serviços

Bolsa de resíduos e negócios industriais; Séries tecnológicas; Sinopse de indicadores industriais; Resenha sócio-economica do estado; Estudo de usuários; Matriz de oportunidades, negócios e investimentos no Ceará; Videoteca industrial; Consultas e respostas técnicas, Acesso à bases de dados; Divulgação dos Manuais CNI Área(s) de atuação Transferência de informação Endereço/Contato

Vera Ilka Meireles Sales, Chefia do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria

Av. Barão de Studart, 1980 - SL 403 - Aldeota 60120-001 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal: 4250

Tel.: (085)244-9001 R. 130, 138 Telex: 085 - 1504 Fax:

(085)224-7303

E0053

EMPRESA CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMCAPA

Seção deComunicação e Documentação - SCD

A Biblioteca tem como objetivo reunir, analisar, organizar e divulgar informações. O acervo é constituído de livros, títulos de periódicos, teses,folhetos,publicações seriadas, mapas etc.

Informações complementares Data de Fundação: 1973

Recursos Humanos: 1 graduado, 2 nível médio, 2 do 1. grau Produtos e Serviços

Comutação bibliográfica; Levantamentos bibliográficos; Intercâmbio de publicações; Disseminação seletiva da informação Area(s) de atuação

Agropecuária ;Pimenta do reino; Seringueira; Pastagem, Fruticultura; Caprinocultura; Carcinocultura; Horticultura, Pimenta Endereço/Contato Cláudia de Oliveira Barros Feitosa, Técnico em Documentação R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 9. andar - Centro 29010-901 - Vitória - ES - Brasil Cx. Postal: 391

Tel.: (027)222-3188 R.139; (027)222-3610 R. 148 Telex: 27 2821 Fax: (027)222-3848

E0054

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAÍBA - EMATER-PB

Biblioteca

Torna acessível aos extensionistas, informações adequadas, oportunas e suficientes, auxiliando desta forma o seu bom desempenho junto ao produtor rural.

Informações complementares Data de Fundação: 1975 Recursos Humanos: 1 graduado, 1 nível médio Produtos e Serviços Levantamentos bibliográficos; Fornecimento de cópias xerox Area(s) de atuação Energia alternativa; Energia;Biodigestor; Energia solar;

Energia eólica Endereço/Contato Maria de Fátima B. Fernandes, Bibliotecária BR- 230 -Km 13 58310-000 - Cabedelo - PB - Brasil Cx. Postal: 105

Tel : (083)246-1050 R. 168 Telex: 832-270 Fax:

(083)246-1048

E0055

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ -EMATERCE

Núcleo de Estudos, Avaliação e Documentação

A Biblioteca dá apoio aos técnicos fornecendo informações em suas áreas de atuação. Possui 13 unidades regionais de documentação (UDR) e 1 unidade de documentação no Centro de Treinamento (CETREX-UDCT).

Vinculação

Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária - SEARA. Departamento de Planejamento Informações complementares Data de Fundação: 1972 Recursos Humanos: 2 graduados, 2 nível médio Produtos e Serviços

Levantamentos bibliográficos; Serviço de alerta e notificação corrente; Empréstimo de documentos Área(s) de atuação Agricultura, Pecuária; Tecnologia de alimentos Endereço/Contato Maria do Socorro Sugette Rodrigues, Bibliotecária

Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. Central com Variante A - Cambeba 60839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)274-1366 Fax: (085)274-1106

E0056

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF

Documentação-Biblioteca

Apoia com informações os técnicos da EMATER nos seus trabalhos junto à comunidade rural.

Informações complementares Recursos Humanos: 1 graduado, 1 nível médio Produtos e Serviços Levantamentos bibliográficos; Fornecimento de cópias xerox Área(s) de atuação Extensão rural Endereço/Contato Vilma Carvalho, Bibliotecária SAIN Parque Rural - Edf. Sede - Asa Norte 70770-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal: 08-735

Tel.: (061)340-3074 Telex: 614669 Fax: (061)340-3013;

(061)340-3044

E0057

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

Biblioteca Central

Exerce a coordenação executiva do Sistema de Informação, sendo a unidade operacional desse sistema.

Informações complementares Recursos Humanos: 1 graduado, 1 nível médio Produtos e Serviços Levantamentos bibliográficos sobre tecnologias apropriadas Area(s) de atuação Agropecuária; Bem estar social Endereço/Contato Maria Madalena Paranhos Leite, Bibliotecária Av. Raja Gabaglia, 1626 - Térreo - Luxemburgo 30161-970 - Belo Horizonte - MG - Brasil Cx. Postal. 900

Tel.: (031)349-8420, (031)349-8421 Telex: 311935 MNAG BR Fax: (031)349-8250

E0058

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMATER-ES

Biblioteca Central

Torna mais acessível a informação para os extensionistas através de unidades central,

regionais e locais de documentação ( 82 bibliotecas em todo estado), com acervo em torno de 50.000 exemplares de livros, 20.000 folhetos (apostilas e boletins técnicos) 120 títulos de periódicos, 3.000 documentos especiais (mapas, acervo memória da empresa, slides etc). Todos os serviços do setor estão informatizados, já com 33.000 títulos cadastrados na base de dados (SIDOC).

Vinculação

Secretaria de Estado da Agricultura. Coordenadoria de Comunicação, Processos Educativos e Documentação Informações complementares Data de Fundação: 1975 Recursos Humanos: 1 graduado, 3 nível médio Produtos e Serviços Bibliografias; Disseminação seletiva de informação Área(s) de atuação

Agropecuária; Crédito rural; Piscicultura; Economia doméstica; Associativismo; Extensão rural; Cooperativismo Endereço/Contato Dalvimar Souza Madeira, Assistente administrativo Rua Afonso Sarlo, 160 - Bento Ferreira 29052-010 - Vitória - ES - Brasil Tel : (027)325-3111 R.l 11 Telex: (027)2367 Fax:

(027)325-8247

E0059

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA PARAÍBA -EMEPA-PB

Coordenadoria de Atividades Suplementares

a)Desenvolvimento de ações que visem à difusão de tecnologias,b) Planejamento, coordenação e execução de atividades na área de informação científica, em apoio ao quadro de pesquisadores da Empresa;c) Planejamento, coordenação e execução de eventos científicos e educativo para disseminação de tecnologias agropecuárias.

Informações complementares Data de Fundação: 1979 Recursos Humanos: 1 graduado Produtos e Serviços Fornecimento de informações sobre tecnologias apropriadas Àrea(s) de atuação Agropecuária Endereço/Contato João Xavier de Araújo, Coordenador da Coordenadoria de Atividades Suplementares R.Eurípedes Tavares, 210 - Tambiá 58020 - João Pessoa - PB - Brasil Cx. Postal: 275

Tel.: (083)221-4504 Telex: (083)2308 Fax: (083)221-6999 E0060

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - FUNCETI

Serviço de Informação Tecnológica

Fomenta o desenvolvimento do setor industrial da Paraíba, por meio da geração, organização e difusão de informações tecnológicas.

Vinculação

Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia - SICTCT Informações complementares Data de Fundação: 1991 Recursos Humanos: 3 graduados Produtos e Serviços Difusão de tecnologia industrial Area(s) de atuação

Tecnologia de alimentos; Desenho industrial; Mecanização agrícola;Cosmético; Laticínio, Aguardente; Fruticultura Endereço/Contato Magna Coeli Ramos Ouriques, Coordenadora Av. Epitácio Pessoa, 1.800 - Tambauzinho 58040-000 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)224-7086 R.29 Fax: (083)225-1628

E0061

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

Setor de Informação Tecnológica

Subsidia as atividades desenvolvidas na Instituição através do fornecimento ágil de informações técnicas atualizadas e concorre para o desenvolvimento tecnológico do Estado através da geração de produtos e da prestação de serviços de informação ao público externo.

Informações complementares Data de Fundação: 1972

Recursos Humanos: 8 graduados, 1 mestre, 2 nivel medio, 4 administrativos Produtos e Serviços Editoração de publicações técnicas, Serviço de resposta técnica; Levantamentos bibliográficos Area(s) de atuação

Desenvolvimento tecnológico. Serviço tecnológico. Tecnologia ambiental,Tecnologia metalúrgica, Biotecnologia; Qualidade industrial, Monitoramento e controle do meio ambiente Endereço/Contato

Marisa Guijão Pinheiro, Coordenadora do Setor de Informação Tecnológica_

Av. José Cândido da Silveira, 2000 - Horto 31170-000 - Belo Horizonte - MG - Brasil Cx. Postal: 2306

Tel.: (031)486-1000 R.350 Fax: (031)486-2644 C. Eletr.: sti @ cetec.dcc.ufmg.br

E0062

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PERNAMBUCO - ITEP

Departamento de Informação Tecnológica

Atendimento ao micro e pequeno empresário através de programas (PATME, Rede de Tecnologia), coordenação e divulgação de cursos e treinamentos; programação de eventos, sede das atividades do Instituto Nacional de Propriedade Industrial(INPI) e Posto de Serviço do Sistema Antares, projetos de âmbito nacional coordenados respectivamente pelo CNPQ e pelo IBICT.

Vinculação

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco Informações complementares Data de Fundação: 1980

Recursos Humanos: 11 graduados, 1 mestre, 2 nível médio Produtos e Serviços

Resposta Técnica; Pareceres técnicos; Disseminação e fornecimento de informação tecnológica Publicações editadas Série Indústria Caseira; Série Difusão de Tecnologia Area(s) de atuação Transferência de tecnologia Endereço/Contato Eliane Maria Pessoa de Melo, Chefe do Departamento Av. Prof. Luiz Freire, 700 - Cidade Universitária 50740-540 - Recife - PE - Brasil Cx. Postal: 756

Tel.: (081)271-4399 Telex: 81-2291 ITEP BR Fax:

(081)271-4744 C. Eletr.: REDE - RNP - Endereço @ DIT.ITEP BR

E0063

FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PAQTC-PB

Setor de Informação Tecnológica

Responsável pela disseminação de informação. E formado por duas divisões: a de Documentação, que arquiva e dissemina literatura específica em C&T, e a de Informática que utiliza tecnologia de teleinformática, acessa dados públicos e privados, videotexto e estabelece intercâmbio de informação através do correio eletrônico. Também se propõe a desenvolver junto a empresa e órgão interessado base de dados referentes a informações regionais e sistemas georeferenciados.

Informações complementares Data de Fundação: 1992 Recursos Humanos. 3 graduados, 1 mestre Produtos e Serviços Disque BANTECI, Acesso a Banco de Dados Nacionais, Videotexto, Bitnet Área(s) de atuação Informação tecnológica Endereço/Contato Francilene Procópio Garcia, Coordenadora do INFOTEC R. Emiliano Rosendo Silva, s/n - Bodocongó

58109-772 - Campina Grande - Pb - Brasil Cx. Postal: 421

Tel.: (083)333-2475 Fax: (083)333-2559 C. Eletr.: E-mail: pQTC@paqtc.rpp.br

E0064

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM

Biblioteca Ivan Fleury Meirelles

Atua com base informativa, fornecedora e receptora de informação junto a outros centros de sistemas ligados à administração pública, através de intercâmbio com outras unidades de informação de interesse; Sistematiza, processa, dissemina o conjunto de práticas que caracterizam experiências municipais; Assiste tecnicamente aos municípios e entidades no que diz respeito à coleta, sistematização de disseminação de informações; Forma, mantém e controla o acervo da Biblioteca Ivan Fleury Meirelles, de acordo com as necessidades da população usuária potencial.

Informações complementares Data de Fundação: 1968

Recursos Humanos. 9 graduados, 1 mestre, 3 nível médio, 10 estagiários, 6 apoio administrativo Produtos e Serviços Acesso a bases de dados, Sistema Cepam de videotexto; Intercâmbio de informaçõescom instituições nacionais e internacionais; Assistência técnica para sistemas locais de informações; Levantamentos bibliográficos correntes e retrospectivos; Empréstimo entre bibliotecas Publicações editadas Boletim Bibliográfico da Gerência de Biblioteca e Documentação (bimestral); Informativo Jurídico da CEPAM (mensal); Informativo para os agentes locais -videotexto (semanal); Síntese (semanal)

Area(s) de atuação Administração municipal Endereço/Contato Silvia Regina da Costa Salgado, Gerente de Biblioteca e Documentação

Av. Prof. Lineu Prestes,913 - Cidade Universitária - Butantã_

05508-900 - São Paulo - SP - Brasil

Tel : (011)816-6460 R.295; 319 Telex: (11)83141 Fax:

(011)813-5969

E0065

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT

Coordenadoria de Informação e Documentação

A CID tem por objetivo fornecer informação e documentação científica e tecnológica aos setores público e privado.

Vincu/ação

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico - SCTDE. Departamento de Informação Industrial e Normas Técnicas Produtos e Serviços

Informação referencial; Pesquisa bibliográfica; Recuperação de documentos; Resposta técnica; Assessoria técnica Area(s) de atuação

Construção civil; Engenharia mecânica; Transporte; Engenharia têxtil; Celulose e papel; Química; Engenharia química; Metalurgia; Couro; Calçado; Engenharia Endereço/Contato Sonia Wada Tomimori, Coordenadora Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil Cx. Postal: 7141

Tel : (011)268-2211 R.201 Telex: 11-83144, 80934 INPT BR Fax: (011)869-3353 C. Eletr.: CYBER CCE 001.IPT.ANSP.BR

E0066

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - ITAL

Núcleo Setorial de Informação em Alimentos

O Núcleo de Informação em Alimentos -NSI-AL integra a Rede de Núcleos de Informação Tecnológica, coordenada pelo IBICT tendo por objetivos contribuir para o desenvolvimento tecnológico da indústria de alimentos do país; reunir e organizar informações na área de alimentos para a prestação de serviços e geração de produtos de informação, dirigidos às empresas do setor produtivo, com prioridade para as indústrias de transformação; possibilitar uma maior integração entre a ofertade informações e a demanda da indústria proporcionando a sua constante atualização.

Vinculação

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Informações complementares Data de Fundação: 1988

Recursos Humanos: 3 graduados; 1 mestre, 4 nível médio, 4 pessoal de apoio Produtos e Serviços_

Serviço de pergunta e resposta; Serviço de referência, Comutação bibliográfica; Serviço de acesso á base de dados; Serviço de consultoria ou assistência técnica;Serviço de busca retrospectiva; Serviço de localização e recuperação de documentos Publicações editadas Boletim Periódico; Manuais práticos e técnicos de assuntos específicos Área(s) de atuação

Tecnologia de alimentos;Laticínio; Grãos - armazenamento; Biotecnologia; Carne e derivados; Hortifrutícola; Armazenamento Endereço/Contato

Dulcídio Oliveira Pedrosa, Diretor da Divisão de Divulgação Técnico-Científica Av. Brasil n.2880 - Jardim Chapadào 13073-001 - Campinas - SP - Brasil Cx. Postal: 139

Tel.: (0192)41-5222 R. 129 Telex: 019 1009 Fax:

(0192)41-5034

C. Eletr.: DDTCITAL CCVAX.UNICAMP.BrINTERNET

E0067

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA - MAARA

Coordenadoria de Informação Documental Agrícola - CENAGRI

Preserva a memória agrícola nacional; adquire, seleciona, processa, organiza e dissemina informações agrícolas;cria e mantém atualizadas bases de dados na área agrícola, mantem intercâmbio com instituições nacionais e internacionais assegurando a participação do Brasil em atividades e em redes internacionais de informação.

Informações complementares Data de Fundação: 1974

Recursos Humanos: 17 graduados, 41 nível médio Produtos e Serviços

Disseminação da informação; Comutação bibliográfica; Serviço de teleinformação rural; Telerural; Serviço Fala Terra Publicações editadas Bibliografia Brasileira de Agricultura Area(s) de atuação

Agropecuária ;Defesa animal e vegetal; Piscicultura; Floresta; Engenharia agrícola; Nutrição humana; Poluição; Economia agrícola, Tecnologia de alimentos; Engenharia Endereço/Contato Clayton Pimentel, Coordenador Esplanada dos Ministérios, Anexo B, Térreo e 1. andar 70043-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal: 02432

Tel.: (061)218-2613,(061)218-2515 Fax: (061)218-2098;

(061)218-2515

E0068

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CENAGRI

Serviço de Teleinformação Rural - TELERURAL

O Telerural é um serviço que tem por finalidade básica colocar os recursos informacionais do CENAGRI à disposição, prioritariamente, dos produtores através dos modernos meios de teleinformação e teleinformática para um atendimento mais rápido e eficiente.

Vinculação

Ministério de Agricultura, Abastecimento e da Reforma Agrária - MAARA. Coordenadoria de Informação e Documentação Agrícola - CENAGRI Informações complementares Data de Fundação: 1990 Recursos Humanos: 1 graduado, 2 nível médio Produtos e Serviços Fornecimento de informações sobre assuntos agrícolas Area(s) de atuação Agricultura Endereço/Contato Eliane Nogueira Paranaguá, Chefe do Serviço.

Esplanada dos Ministérios, Anexo Bl.B - Térreo 70043-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal: 02432

Tel.: (061)218-2391,(061)225-4115 Fax: (061)218-2098

E0069

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Serviço Fala Terra

A atribuição básica do Fala Terra é dar maior velocidade na comunicação entre o produtor rural, bem como outros elementos que executam as tarefas de produção e comercialização agrícola e o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

Vinculação

Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária - MAARA. Coordenadoria de Informação Documental Agrícola - CENAGRI Informações complementares Data de Fundação: 1990 Recursos Humanos: 4 nível médio, 1 graduado Produtos e Serviços

Orientação sobre o funcionamento do Ministério da Agricultura; Informações sobre os serviços oferecidos pelo Ministério; Divulgação dos principais serviços do Ministério a nível de Associações Rurais, Cooperativas etc.

Area(s) de atuação

Agricultura e áreas afins Endereço/Contato Lúcia Elande da Silva dos Santos, Chefe do Serviço Esplanada dos Ministérios, Edf. Sede - Térreo 70043-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal: 02432

Tel.: (061)800-2777,(061)218-2594 Fax: (061)218-2515

E0070

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -SEBRAE/PB

Centro de Documentação e Informação - CDI

O CDI do SEBRAE atende o empresário, futuros empreendedores, pesquisadores e estudantes, no horário comercial, funcionando junto ao Balcão SEBRAE.

Informações complementares Data de Fundação: 1970 Produtos e Serviços Consulta ao acervo; Acesso a videoteca; Venda de publicações (perfis)

Area(s) de atuação Mercado; Legislação; Administração; Oportunidade de empreendimento Endereço/Contato Virgínia Célia Regis Toscano, Bibliotecária Av. Maranhão, 983 - Dos Estados 58030-261 - João Pessoa - PB - Brasil Cx. Postal: 0111

Tel.: (083)224-1510 Fax: (083)225-3336 C. Eletr.: SEBRAE - SEPB

E0071

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL - SEBRAE

Centro de Difusão da Informação -CDI

Fornece suporte informacional aos técnicos do SEBRAE, bem como aos empreendedores e micro e pequenos empresários.

Informações complementares Data de Fundação. 1991 Recursos Humanos: 3 graduados Produtos e Serviços

Serviço de resposta técnica; Fornecimento de cópias xerox; Divulgação de vídeos Area(s) de atuação

Administração de empresa;Oportunidade de empreendimento; Qualidade total, Abertura de empresa_

Endereço/Contato Milene Rodrigues Junqueira, Coordenadora SIA Trecho 3 Lote 1580 71200-030 - Brasília - DF - Brasil Tel.: (061)233-7029 R.31 Fax: (061)361-2996

E0072

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SERGIPE - SEBRAE/SE

Coordenação de Documentação

Suporte de informação tecnológica aos técnicos do SEBRAE bem como aos micro e pequenos emprésários

Informações complementares Data de Fundação: 1974 Recursos Humanos: 5 graduados, 1 nível médio Produtos e Serviços

Atendimento às demandas dos pequenos e micro empresários sobre implantação de empresas industriais

Area(s) de atuação Administração de empresa Endereço/Contato José Eliezer Oliveira Souza, Coordenador/Balcão Rua Paulo Henrique Machado Pimentel, 170 - D.I.A 49040-000 - Aracaju - SE - Brasil Tel.: (079)231-1007 R.2238 Fax: (079)231-636

E0073

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA - SENAI

Núcleo de Informação Tecnológica

O Núcleo de Informação Tecnológica - NITEC destina-se a difundir informações técnicas, tecnológicas e científicas, bem como a auxiliar os serviços de extensão tecnológica às empresas do setor coureiro-calçadista das regiões norte e nordeste.

Informações complementares Recursos Humanos: 2 graduados, 2 mestres, 1 nível médio Produtos e Serviços Respostas técnicas; Fornecimento de cópias xerox Área(s) de atuação Couro, Calçado,Curtimento; Controle de qualidade Endereço/Contato Av. Canal, s/n - Centro

58100-310 - Campina Grande - PB - Brasil Cx. Postal: 661

Tel : (083)341-3989; (083)341-3244 Telex: (83)3126 Fax: (083)321-3238

UNIVERSIDADES

E0074

FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ - UNIPAZ

A Universidade objetiva desenvolver tecnologias através de pesquisas e atividades práticas e teóricas, visando sensibilizar as pessoas para uma visão holística do mundo e de suas interrelações, formando-as para uma vida de uma postura holística.

Informações complementares Oferece cursos de Arte de viver em paz; Casa do sol; Formação holística de base; Programa Taba; Formação holística de jovens Produtos e Serviços

Desenvolvimento organizacional holístico (consultoria, cursos, vivências); Programa Taba (Trabalho artesanal em beneficio do aperfeiçoamento)

Area(s) de atuação Holismo; Formação holística Endereço/Contato Pierre Weil, Presidente Granja do Ipê

71.700 - Núcleo Bandeirante - DF - Brasil Tel.: (061)380-1885; (061)380-1202

E0075

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - UTAM

Núcleo de Tecnologia do Mobiliário - NTM

Entidade voltada ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Vinculação

SEDUC/AM. Centro de Ensino e Pesquisas Florestais - CEPEF Produtos e Serviços Consultoria técnica e treinamento tecnológico Area(s) de atuação Ciência agrária;Engenharia florestal; Engenharia Endereço/Contato José Francisco Silva de Lemos, Diretor do CEPEF Av. Darcy Vargas, 1200 - Parque 10

69050-020 - Manaus - AM - Brasil Tel.: (092)236-1470 Fax: (092)236-1470

E0076

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - UTAM

Departamento de Tecnologia da Madeira

Ensino, pesquisa, extensão.

Informações complementares Data de Fundação. 1994 Recursos Humanos: 2 graduados, 2 mestres Produtos e Serviços Consultoria técnica; Treinamento tecnológico Area(s) de atuação Madeira - tecnologia; Madeira - pesquisa Endereço/Contato José Francisco da Silva Lemos, Diretor do CEPEF Av. Darcy Vargas, 1.200 - Parque Dez 69050-020 - Manaus - AM - Brasil Tel.: (092)236-1470; (092)236-2826 Fax: (092)236-1470

E0077

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Programa de Tecnologias da Habitação

Programa de pesquisa com o objetivo de atuar na questão habitacional quanto à variável tecnológica em função das demandas sociais, econômicas e ecológicas, priorizando a utilização de insumos locais e a criatividade na integração dos elementos disponíveis. Desenvolve atividades em pesquisa e extensão.

Informações complementares Data de Fundação: 1975

Recursos Humanos: 2 graduados; 1 mestre; 1 nível médio Oferece cursos de Transferência das tecnologias desenvolvidas Produtos e Serviços

Sistemas construtivos para habitação; Cursos de assistência técnica para transferência de tecnologias, Assessoria na área de habitação popular a prefeituras e comunidades Publicações editadas Documentos sobre as tecnologias alternativas Area(s) de atuação

Pesquisa; Extensão tecnológica; Solo-cimento; Construção com terra; Fibra vegetal-cimento; Cimento alternativo; Habitação Endereço/Contato Suely da Silva Guimarães, Eng.Civil Estrada das Barreiras, s/n - Narandiba, Cabula

41150-350 - Salvador - Ba - Brasil Tel : (071)384-0000 R.74 Telex: (071)2492 Fax: (071)384-2640

E0078

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE

Ddepartamento de Tecnologia dos Produtos de Origem Animal e Extensão Rural

Tem a finalidade de ensino, pesquisa e extensão dos produtos de origem animal. Vinculação

SECITECE. Diretoria da Faculdade de Veterinária Informações complementares Data de Fundação: 1970

Recursos Humanos: 18 graduados, 03 mestres, 01 doutor Produtos e Serviços Ensino; Pesquisa; Extensão, Produção de tecnologias Área(s) de atuação Produto de origem animal Endereço ( ontato Marie Ambrosina Pompeu Magi, Chefe do Departamento Av. Paranjana, 1700 - Serrinha 60740-000 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)292-4499 Fax: (085)292-7170

E0079

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE

Departamento de Nutrição

Departamento voltado para área de saúde, cujas disciplinas estão divididas em 04 áreas: Clínica, Saúde Pública, Alimentos e Nutrição.

Vinculação

SECITEC. Centro de Ciência e Saúde Informações complementares Data de Fundação: 1978

Recursos Humanos: 02 graduados, 07 mestres, 02 doutores Produtos e Serviços Ensino; Pesquisa; Extensão Area(s) de atuação Nutrição; Saúde;Tecnologia; Saúde; Educação; Administração Endereço/Contato Maria Lúcia Barreto Sá, Chefe do Departamento Av. Paranjano, 1700 - Serrinha 60740-000 - Fortaleza - CE - Brasil

Tel.: (085)292-7170 Fax: (085)292-7170 _

E0080

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Núcleos de Serviços Tecnológicos/Centro de Transferência de Tecnologia

O Centro de Transferência de Tecnologia tem por objetivo desenvolver a interação universidade x empresas promovendo o desenvolvimento tecnológico.

Informações complementares Data de Fundação: 1992 Recursos Humanos: 2 graduados; 2 doutores Produtos e Serviços Articulação; Desenvolvimento e Consultoria Area(s) de atuação Transferência de tecnologia Endereço /(3ontato Inoir Messias Mattos, Coordenador Executivo do Centro Transferência de Tecnologia Rua Aristides Novis,2 - Federação 40.210 - Salvador - Ba - Brasil Tel.: (071) 235-7559; Fax: (071) 235-7559

E0081

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Departamento deTecnologia Mecânica

Departamento de ensino, pesquisa e extensão.

Vinculação

MEC. Centro de Tecnologia Informações complementares Recursos Humanos: 22 Graduados, 18 Mestres, 08 Doutores Oferece cursos de Engenharia Mecânica; Refrigeração;

Instrumentação Produtos e Serviços Treinamentos, Desenvolvimento de Máquinas, instrumentos e equipamentos Area(s) de atuação Engenharia mecânica; Engenharia;Desenvolvimento tecnologico Endereço/Contato José Gonçalves de Almeida, Professor Campus Universitário - Cidade Universitária João Pessoa - PB - Brasil Tel.: 224-8779

E0082

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Departamento de Nutrição

O Departamento de Nutrição de UFPE é uma instituição dedicada ao ensino ( a nível de graduação e pós-graduação), à pesquisa e à extensão universitária.

Vinculação

Ministério da Educação e Cultura Informações complementares Recursos Humanos. 18 graduados, 26 mestres, 8 doutores, 13 nível médio, 11 pessoal de apoio Produtos e Serviços

Desenvolvimento de produtos, Assessoria técnica e controle de qualidade de alimentos Ârea(s) de atuação Nutrição humana; Ciência dos alimentos; Nutrição Endereço/Contato Efrém de Aguiar Maranhão, Reitor da Universidade Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária 50670-901 - Recife - Pernambuco - PE - Brasil Tel : (081)271-8470 R. 8471, 8472 Telex: 811267 Fax:

(081)271-8473

E0083

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas e Rural - NEPUR

Estudos e pesquisas na área de planejamento municipal( urbano e rural) com enfoque para cidades de pequeno e médio porte(População até 100.000 hab ).

Vinculação

Ministério de Educação e Desportos. Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Informações complementares Data de Fundação: 1992

Recursos Humanos: 4 graduados, 14 mestres, 3 doutores, 1 especialização Produtos e Serviços Consultorias às prefeituras municipais nas áreas de planejamento rural Publicações editadas Ateliê de Planejamento Rural; Ateliê de Planejamento Urbano Area(s) de atuação Planejamento municipal Endereço/Contato Paulo Tadeu Leite Arantes, Chefe do Departamento Campus Universitário 56370-100 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2744 Fax: (031)899-2763 C. Eletr.: DAUXCONV @ UFVBR

E0084

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Coordenadoria de Pós Graduação em Economia Doméstica

Capacitação profissional, geração de pesquisa e assessoria às empresas e comunidade relativa a economia familiar e suas áreas específicas.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Economia Doméstica Informações complementares Data de Fundação. 1992 Recursos Humanos: 4 mestres, 4 doutores Produtos e Sennços Pesquisa e assessoria a empresas Area(s) de atuação Economia doméstica Endereço/Contato Maria das Dores Paiva Loreto, Coordenadora do Curso de Pós Graduação em Economia Familiar Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2425

E0085

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Família e Desenvolvimento Humano

A Área atende, além do ensino e da pesquisa crianças de 0 a 2 anos e famílias das comunidades da periferia da cidade.

Vinculação

Ministério de Educação e Desportos. Departamento de Economia Doméstica

Informações complementares Data de Fundação: 1979 Recursos Humanos: 6 graduados, 1 mestre Produtos e Serviços

Ensino, Pesquisa, Extensão. Assessoria a entidades públicas e privadas para montagem de programas de atendimentos às famílias Area(s) de atuação Desenvolvimento humano;Atendimento à criança Endereço/Contato Angela Maria Soares Ferreira Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2430

E0086

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Educação do Consumidor

A Área se dedica, além das atividades acadêmicas, a informação do consumidor. Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Economia Doméstica Informações complementares Recursos Humanos: 1 mestre, 1 doutor Produtos e Serviços Ensino, Pesquisa, Extensão. Assessoria a consumidor e as empresas Area(s) de atuação Educação do consumidor;Direito do consumidor Endereço/Contato Neuza Maria da Silva, Professora Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil

E0087

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Vestuário e Têxteis

Ensino, pesquisa e extensão na área de vestuário e têxteis.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Economia Doméstica Informações complementares Data de Fundação: 1952 Recursos Humanos: 4 graduados, 3 mestres Produtos e Serviços Ensino, Pesquisa e Extensão. Assessoria a comunidades e entidades Publicações editadas Boletins Técnicos

Area(s) de atuação Vestuário; Textil; Confecção Endereço/Contato Esmeralda Tomaz Afonso, Professora Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2425

E0088

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Vestuário____

" 65

Laboratório destinado ao ensino, à pesquisa e extensão e à produção de roupas, envolvendo corpo discente para estágio e treinamento.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Economia Doméstica Informações complementares Data de Fundação: 1980 Recursos Humanos: 4 graduados, 3 mestres Produtos e Serviços

Assessoria à montagem de confecções; Capacitação de mão de obra; Assessoria técnica a confecções, Pesquisa; Ensino; Extensão Publicações editadas Indústria de confecção; Manual de modelagem de calça comprida; Operação de corte na indústria de confecções Area(s) de atuação Vestuário, Confecção Endereço Contato Tereza Angélica Bartolomeu, Professora Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2425

E0089

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Mecanização Agrícola

O Setor se destina a desenvolver protótipos de máquinas agrícolas e atua com ensino, pesquisa e extensão.

Vinculação

Ministério de Educação e Desportos. Departamento de Engenharia Agrícola Informações complementares Data de Fundação: 1926

Recursos Humanos: 3 mestres, 5 doutores, 5 administrativos Produtos e Ser\>iços Protótipos de máquinas

Àrea(s) de atuação Mecanização agrícola Endereça/Gontato Francisco de Assis Carvalho Pinto, Professor Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - BRASIL Tel.: (031)899-2734 Telex: (031)899-2735 C. Eletr.: DEAXFACP@BRUFV

E0090

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Construções Rurais e Ambiência

A Área desenvolve tecnologias aplicadas às construções rurais e instalações complementares.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Engenharia Agrícola Informações complementares Data de Fundação: 1926 Recursos Humanos: 2 mestres, 2 doutores Produtos e Serviços Tecnologias convencionais e apropriadas na àrea de construções rurais Area(s) de atuação Construção rural Endereço Contato Cecília de Fátima Souza, Professora Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2735 Fax: (031)899-2735 C. Eletr.: Cecília @. BRUFY

E0091

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Secagem e Armazenagem de Grãos

A Área atende a pós colheita de produtos vegetais.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Engenharia Agrícola Informações complementares Data de Fundação: 1950

Recursos Humanos: 5 doutores, 5 administrativos.

Oferece cursos de Secagem e armazenamento de grãos Produtos e Serviços Consultoria, Assessoria, Pesquisa e Extensão Publicações editadas Revistas Técnicas; Boletins Técnicos

Area(s) de atuação Armazenamento; Secagem de alimento Endereço/Contato Lêda Rita D 'Antonino Faroni, Professor Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG - Brasil__

Tel.. (031)899-2734 Fax: (03)899-2735 C. Eletr.: LFARONI@ BRUFV BITNET

E0092

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Nutrição Social

Formação de recursos humanos na área de nutrição social, atendimento materno infantil à população de baixa renda e trabalho preventivo de cárie dentária.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Nutrição e Saúde Informações complementares Data de Fundação: 1977

Recursos Humanos: 7 mestres, 3 doutores, 1 especialista Produtos e Serviços Ensino, Pesquisa e Extensão(Assistência Técnica à órgãos públicos e privados)

Area(s) de atuação

Nutrição humana; Nutrição;Epidemiologia - medida preventiva; Parasitose intestinal; Parasitose Endereço Contato

Margarida Maria Santana da Silva, Coordenadora da Area de Nutrição Social

Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG - Brasil

Tel.: (031)899-2541 Fax: (031)899-2203

E0093

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Alimentos

A Área se dedica ao ensino da alimentação e dietética e realiza pesquisa de alimentação alternativa com uso de matérias primas que não são aceitos para consumidor ou não passam no controle de qualidade(frutas e verduras " passadas").

Vinculação

Ministério de Educação e Desportos. Departamento de Nutrição e Saúde Informações complementares Data de Fundação: 1977

Recursos Humanos: 2 graduados, 7 mestres, 2 doutores Produtos e Serviços Ensino, Pesquisa e Extensão (Assistência Técnica à órgãos públicos e privados)

Area(s) de atuação Alimentação alternativa Endereço/t \mtato Fátima Castro, Coordenadora da Área de Alimentos

Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2541 Fax: (031)899-2203 C. Eletr.: DNSX2822@BRUFV.BITNET

E0094

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Área de Piscicultura

A Área de Piscicultura é voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão. Desenvolve e aperfeiçoa tecnologias de criação de peixes.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Departamento de Biologia Animal Informações complementares Data de Fundação: 1970

Recursos Humanos: 3 mestres, 6 doutores, 4 nível médio, 6 estagiários Produtos e Serviços

Geração e/ou adaptação de tecnologias agropecuária. Prestação de serviços técnicos especializados a empresas e a agricultores.

Publicações editadas Boletins Técnicos Area(s) de atuação Piscicultura;Nutrição animal, Nutrição Endereço. Contato Dálcio Ricardo de Andrade, Professor Titular Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2530 Fax: (031)899-2578

E0095

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Departamento de Tecnologia de Alimentos

A entidade é responsável para formação de engenheiros de alimentos, tecnólogos em laticínios, mestres e doutores em alimentos, bem como pela formação da comunidade, através de cursos de extensão.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas Informações complementares Data de Fundação: 1926

Recursos Humanos: 14 mestres, 21 doutores, 20 nível médio, 34 administrativo Produtos e Serviços

Ensino, Pesquisa, Extensão. Assessoria a produtores e empresas rurais e indústrias. Area(s) de atuação  __

Tecnologia de alimentos;Laticínio; Panificação, Carne e derivados; Bioquímica de alimento, Fruta - aproveitamento; Hortaliça - aproveitamento Endereço/Contato Paulo Henrique Alves da Silva, Chefe de Departamento Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel : (031)899-2255 Fax: (031)899-2208

E0096

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Conselho Técnico de Extensão - CTE

O CTE possui funções de coordenar e compatibilizar as atividades de extensão realizadas no cumprimento do Plano de Extensão dos Departamentos e de outros órgãos da UFV.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Pró Reitoria Acadêmica Informações complementares Recursos Humanos: 15 graduados, 2 mestres, 1 nível médio, 12 administrativos Produtos e Serviços

Extensão das tecnologias geradas e/ou acumuladas pela UFV a comunidade em geral. Publicações editadas Boletins Técnicos; Informes Técnicos, Catálogos Ârea(s) de atuação Extensão tecnológica Endereço/Contato José Antônio Obeid, Presidente do Conselho Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2155 Fax: (031)899-2155

E0097

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

Farmácia Viva Professor Abreu Matos

Farmácia Viva da comunidade de 4 varas é um projeto da UFC que utiliza e difunde os resultados de suas pesquisas sobre o valor terapêutico de plantas medicinais.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Pró-Reitoria de Extensão Informações complementares Data de Fundação: 1987 Recursos Humanos: 04 graduados, 01 mestre Produtos e Serviços Tecnologia de farmacos homeopáticos Area(s) de atuação

Planta Medicinal;Farmácia Endereço/Contato Adalberto de Paula Barreto, Coordenador do Projeto Farmácia Viva Rua Profeta Isaias, 126 - Comunidade Quatro Varas 60020-181 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)228-9140 Fax: (085)243-4346

E0098

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

TRANSTEC - Bureau de Geração e Transferência de Tecnologia

É um órgão que gera tecnologia apropriadas e transfere a produção da UFC fazendo antes a decodificação da língua adaptando-a à cultura do povo e programando a matéria prima da região.

Vinculação

Ministério da Educação e Desportos. Pró-Reitoria de Extensão Informações complementares Data de Fundação: 1992

Recursos Humanos: 04 graduados, 02 doutores, 01 nível médio Produtos e Serviços Informação tecnológica, Prestação de serviço Àrea(s) de atuação Extensão tecnológica Endereço/Contato

Silvio Roberto Ferreira Barreiro, Coordenador de difusão Científica e Tecnológica Av. da Universidade, 2853 - Centro 60020-181 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)243-1480 Fax: (085)243-4746

ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS

E0099

CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA ORIENTAL -CPATU

Area de Difusão e Transferência de Tecnologia Ditundir e transferir conhecimentos e tecnologias geradas na pesquisa agrícola. Vinculação

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária Informações complementares Data de Fundação: 1974

Recursos Humanos: 3 graduados, 3 mestres, 2 nível médio, 1 auxiliar administrativo

Produtos e Serviços Treinamentos; Atendimentos às comunidades Area(s) de atuação Transferência de tecnologia agropecuária Endereço/Contato Rubenise Farias Gato Técnica Trav. Enéas Ribeiro, s/n - Marco 66000-000 - Belém - PA - Brasil Cx. Postal: 48

Tel : (091)226-6622 R. 154, 160 Fax: (091)226-9845

E0100

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CPLAC

Coordenadoria de Extensão Rural

Entidade voltada à geração e difusão de tecnologias para a lavoura cacaueira. Vinculação

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária Informações complementares Data de Fundação: 1974 Recursos Humanos. 1 mestre, 1 nível médio Produtos e Serviços Difusão de tecnologia para a lavoura cacaueira Area(s) de atuação Transferência de tecnologia; Cacauicultura Endereço/Contato Nilson Nonato Vidal Rossi, Coordenador de Extensão Rural Rod. Augusto Montenegro KM 7 66000-000 - Belém - PA - Brasil Tel.: (091)248-1800 Fax: (091)248-1601

E0101

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL - CATI

Grupo Técnico de Formação Profissional Rural e Nutrição

Ao Grupo Técnico de Formação Profissional Rural e Nutrição cabe a realização e coordenação de cursos de formação de instrutores que são os difusores das tecnologias para principalmente pequenos produtores rurais do Estado de São Paulo.

Vinculação

Departamento de Extensão Rural. Centro de Sócio-Economia Informações complementares Data de Fundação: 1985 Recursos Humanos: 2 graduados

Oferece cursos de Derivados de leite; Conservas de hortaliças; Panificação artesanal; Processamento artesanal de carne suína

Produtos e Serviços Cursos de processamento artesanal de produtos agropecuários para pequenos produtores e trabalhadores rurais a nível estadual Publicações editadas Instruções Práticas Área(s) de atuação

Tecnologia de alimentos; Laticínio;Hortaliça - aproveitamento; Fruta - aproveitamento; Carne suína Endereço/Contato

Abelardo Gonçalves Pinto, Diretor do Grupo Técnico de Formação Profissional Rural e Nutrição

Av. Brasil, 2340 - Jardim Chapadão 13073-001 - Campinas - SP - Brasil Cx. Postal: 960

Tel : (192)41-3900 R.465, 228, 222 Telex: 1156515 Fax:

(0192)41-8309

E0102

EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - EBDA

Departamento de Desenvolvimento da Agricultura

A EBDA é uma empresa pública que tem por objetivo gerar e difundir tecnologia agropecuária para os produtores rurais do Estado da Bahia além de realizar inspeção nos produtos de origem animal e vegetal, promover a vigilância sanitária animal e vegetal no Estado e organizar e assistir tecnicamente os produtores rurais.

Produtos e Serviços

Pesquisa agropecuária; Assistência técnica e extensão rural; Inspeção e defesa sanitária animal e vegetal Publicações editadas Comunicado Técnico; Pesquisa em Andamento, Relatórios de Pesquisa e Extensão; Normas Técnicas Area(s) de atuação

Agricultura;Geração de tecnologia agropecuária; Difusão de tecnologia agropecuária Endereço/Contato Joaquim Otílio Spinola Teixeira, Chefe do Departamento da Agricultura Av. Dorival Caymmi n. 15.649 - Itapoan 40000 - Salvador - BA - Brasil

Tel.: (075)249-1688 Telex: 71.1600 Fax: (075)249-1145 E0103

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão - CNPAF

O CNPAF tem como missão gerar, promover, difundir e transferir conhecimentos e tecnologias de ampla aplicação de forma direta e indireta a outras instituições, para o desenvolvimento sustentado das culturas de arroz e feijão em todo o território nacional,

73

em benefício da sociedade.

Informações complementares Data de Fundação: 1974

Recursos Humanos: 19 graduados, 19 mestres, 39 doutores, 60 nível médio, 228 homens de campo, motoristas etc.

Oferece cursos de Tecnologias sobre as culturas de arroz e feijão Produtos e Serviços Análise química e física de solo, Análise de plantas, Análise fitopatológica Publicações editadas Relatórios técnicos; Circulares técnicas; Livros didáticos.

Àrea(s) de atuação

Difusão de tecnologia agropecuária;Biotecnologia; Irrigação; Fertilidade do solo, Controle biológico Endereço/Contato Homero Aidar, Chefe Geral Rodovia GYN 12, km 10 (Faz. Capivara)

74001-970 - Goiânia - Goiás - GO - Brasil Cx. Postal: 179

Tel.: (062)261-3880 Telex: 622241 EBPA Fax: (062)261-3880 E0104

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO MEIO-NORTE - CPAMN

Departamento de Difusão de Tecnologia

Empresa pública, de direito privado com autonomia administrativa e financeira atuando na geração, adaptação e transferência de tecnologias e conhecimentos técnico-científícos para o desenvolvimento sustentado das atividades agro-silvo-pastoris da região Meio-Norte do Brasil.

Informações complementares Recursos Humanos: 2 graduados Produtos e Serviços Geração, adaptação e transferência de tecnologias e conhecimentos Area(s) de atuação Pesquisa agropecuária; Transferência de tecnologia agropecuária; Pesquisa Endereço/Contato Rosa Maria Coqueiro Linhares, Responsável pelo Setor de Editoração e Divulgação Av. Duque de Caxias, 5650 - Buenos Aires 64006-220 - Teresina - PI - Brasil Cx. Postal: 01

Tel.. (086)225-1141 Fax: (086)225-1142

E0105

EMPRESA CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMCAPA

Empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, constituída por uma Sede, três Estações Experimentais e oito Fazendas Experimentais, sendo uma delas subordinada à Sede (Fazenda Experimental de Viana).

Vinculação

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG Informações complementares Data de Fundação: 1973

Recursos Humanos: 6 graduados; 17 mestres; 12 doutores, 41 nível médio; 234 pessoal de apoio

Oferece cursos de Agricultura ( de curta duração)

Produtos e Serviços

Geração e/ou adaptação de tecnologias agropecuárias; Prestação de serviços técnicos especializados; Produção de materiais genéticos básicos ( sementes); Insumos para controle biológico, resultantes das atividades de pesquisa Publicações editadas

Séries: Documentos; Articulação pesquisa - extensão; Pesquisa em andamento; Circular técnica; Comunicado técnico Area(s) de atuação

Pesquisa agropecuária; Pesquisa;Geração de tecnologia agropecuária; Adaptação de tecnologia agropecuária Endereço/Contato José Ayres Ventura, Diretor Técnico Rua Alberto de Oliveira Santos, 42 9. andar - Centro 29010-901 - Vitória - ES - Brasil Cx. Postal: 391

Tel.: (027)222-3188 Telex: 272821 Fax:(027)222-3848 E0106

EMPRESA CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMCAPA Estação Experimental de Linhares

Unidade descentralizada, com duas unidades subordinadas (Fazenda Experimental de Sooretama e Fazenda Experimental de Marilândia).

Vinculação

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG Informações complementares Data de Fundação: 1973 Produtos e Serviços

Geração e/ou adaptação de tecnologias agropecuária; Prestação de serviços técnicos especializados; Produção de materiais genéticos básicos ( sementes );Insumos para controle biológico, resultantes das atividades de pesquisa.

Publicações editadas

Séries: Documentos; Articulação Pesquisa-Extensão; Pesquisa em Andamento; Circular Técnica, Comunicado Técnico .

Area(s) de atuação

Pesquisa agropecuária; Pesquisa;Geração de tecnologia agropecuária; Adaptação de tecnologia agropecuária Endereço/Contato José Antônio Lani, Coordenador Regional Norte Rodovia BR 101 Norte, km 151 29900-970 - Linhares - ES - Brasil Cx. Postal: 62

Tel.: (027)264-3342 Fax: (027)264-3342

E0107

EMPRESA CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMCAPA

Estação Experimental Mendes da Fonseca

Unidade descentralizada com duas unidades subordinadas (Fazenda Experimental de Venda Nova e Fazenda Experimental de Santa Maria de Jetibã).

Vinculação Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG Informações complementares Data de Fundação: 1973 Produtos e Serviços

Geração e/ou adaptação de tecnologias agropecuárias; Prestação de serviços técnicos especializados e produção de materiais genéticos básicos (sementes) bem como insumos para controle biológico, resultantes das atividades de pesquisa.

Publicações editadas

Séries: Documentos; Articulação Pesquisa-Extensão;Pesquisa em Andamento; Circular Técnica; Comunicado Técnico Area(s) de atuação

Pesquisa Agropecuária; Pesquisa;Geração de tecnologia agropecuária; Adaptação de tecnologia agropecuária Endereço Contato Marcos de Oliveira Athayde, Coordenador Regional Centro-Serrana

Rodovia BR 262, km 94 - Aracê 29375-000 - Domingos Marins - ES - Brasil Tel.: (027)248-1181 Fax: (027)248-1182

E0108

EMPRESA CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMCAPA

Estação Experimental de Bananal do Norte

Unidade descentralizada com três unidades subordinadas (Fazenda Experimental de

Vargem Alta, Fazenda Experimental de Alfredo Chaves e Fazenda Experimental de Cafundó).

Vinculação

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG Informações complementares Data de Fundação: 1973 Produtos e Serviços

Geração e/ou adaptação de tecnologias agropecuárias;Prestação de serviços técnicos especializados,Produção de materiais genéticos básicos (sementes), Insumos para controle biológico, resultantes das atividades de pesquisa.

Publicações editadas

Séries: Documentos; Articulação Pesquisa-Extensão, Pesquisa em Andamento; Circular Técnica; Comunicado Técnico.

Àrea(s) de atuação

Pesquisa Agropecuária; Pesquisa;Geração de tecnologia agropecuária; Adaptação de tecnologia agropecuária Endereço/Contato Maria Marta Toledo Salgado, Coordenadora Regional Sul Rodovia Pacotuba-Burarama, km 2,5 - Zona Rural 29323-000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Brasil Tel.: (027)560-1106 PS-8

E0109

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ -EMATERCE

Núcleo de Tecnologia Alimentar e Sanitário - NUTAS Núcleo prestador de assistência técnica e extensão rural.

Vinculação

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SEARA. Departamento de Operações Informações complementares Data de Fundação: 1982

Recursos Humanos: 6 graduados, 1 mestre, 1 especialista Produtos e Serviços

Cursos; Formação de pequenas indústrias domésticas; Assessoria em tecnologia de alimentos; Hortas e lavouras complementares Area(s) de atuação

Assistência técnica ao produtor rural; Extensão rural; Tecnologia de alimentos; Erva medicinal; Agricultura, Pecuária Endereço/Contato Rita Lesmane de Pontes, Chefe do Núcleo Centro Administrativo Virgilio Távora Av. Central com Variante A - Cambeba 60839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal: 05

Tel.. (085)274-1366 R. 167 Fax: (085)274-1106 E0110

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF

Gerência de Economia Doméstica

Assistência a produtores rurais e seus familiares.

Informações complementares Data de Fundação: 1978 Recursos Humanos: 6 graduados; 12 nível médio

Oferece cursos de Conservas caseiras; Embutidos e defumados; Leite e derivados; Horta doméstica Produtos e Serviços Cursos; Assistência técnica Área(s) de atuação Economia doméstica; Tecnologia de alimentos;Pomar doméstico; Hortaliça -aproveitamento; Remédio caseiro Endereço/Contato Eliane Maria Molica, Gerente de Economia Doméstica SAIN Parque Rural - Edifício Sede - Asa Norte 70770-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal: 08-735

Tel.: (061)340-3088 Fax: (061)340-3013 E0111

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF

Gerência de Agroindústria

Coordenação das atividades relacionadas com agroindústria (pequeno e médio porte) dando suporte técnico e gerencial na área aos técnicos de campo.

Informações complementares Data de Fundação: 1992

Oferece cursos de Laticínios; Carnes e derivados; Vegetais e derivados (em nível industrial pequeno e médio)

Produtos e Serviços Cursos; Projetos; Controle de qualidade; Banco de dados(sobre equipamentos/máquinas; consultorias; fornecedores de insumos para agroindústria; publicações internas e embalagem)

Área(s) de atuação Assistência técnica ao produtor rural Endereço/Contato Amoldo Castiglioni Aguilar, Gerente

SAIN Parque Rural - Edf. Sede - Asa Norte 70770-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal: 08-735

Tel.: (061)340-3093 Fax: (061)340-3013

E0112

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER-PB

Empresa pública de direito privado responsável pela execução da política agrícola do governo estadual.

Vinculação

Secretaria da Agricultura Produtos e Serviços Transferência de tecnologias agropecuária aos produtores rurais Publicações editadas Folhetos e Boletins Técnicos sobre as culturas e criações trabalhadas Area(s) de atuação Transferência de tecnologia agropecuária;Extensão rural Endereço/Contato Francisco Elias Ramos, Diretor Técnico BR 234 KM 13

58310-000 - Cabedelo - PB - Brasil Cx. Postal: 105

Tel.: (083)246-1050 Telex: (083)246-1048 Fax: (083)246-1048 E0113

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER-GO

Coordenadoria de Operações

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás - EMATER-GO, possuindo hoje 01 Escritório Central, 12 Regionais e 160 Locais.

Informações complementares Data de Fundação: 1959

Recursos Humanos: 283 graduados, 07 mestres, 154 nível médio Oferece cursos de Agricultura; Pecuária; Bem Estar Social; Administração Rural Produtos e Serviços Assistência técnica e gerencial a produtores e suas famílias Publicações editadas Recomendações Técnicas; Caderno de Administração Rural, Indústria Caseira Rural etc.

Area(s) de atuação  _

Pecuária; Agricultura; Administração gerencial; Bem estar social Endereço/Contato

Afonso José Antunes de Oliveira, Assessor da Coordenadoria de Operações R. Jornalista Geraldo Vale, n.331 - E.Universitário 74610-060 - Goiânia - GO - Brasil Cx. Postal: 331

Tel.: (062)2610022 R. 113, 117 Telex: (062)2364 Fax:

(062)261-5281

E0114

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER-GO

Setor de Bem Estar Social

O Setor de Bem Estar Social coordena o programa de assistência à família do produtor rural em âmbito do Estado de Goiás.

Informações complementares Data de Fundação: 1959 Recursos Humanos: 26 nível médio

Oferece cursos de Indústria rural caseira; Saneamento básico; Educação alimentar; Organização rural; Horto medicinal Produtos e Serviços Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural dirigido à família do pequeno produtor rural nas áreas de educação organizacional e educação para saúde e alimentação.

Publicações editadas

Coleção de cartilhas como subsídios para ensino nas escolas rurais; Manuais; Apostilas com receituários de industrialização caseira Area(s) de atuação Economia doméstica; Agricultura; Pecuária Endereço/Contato Irany Henrique Ferreira, Chefe do Setor R. Jornalista Geraldo Vale, n.311 - Setor Universitário 74610-060 - Goiânia - GO - Brasil Cx. Postal: 331

Tel.: (062)261-0022 R. 129 Telex. 622364 Fax: 261-5281

E0115

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

Departamento Técnico

Empresa pública de direito privado com missão de contribuir para a disponibilidade de soluções que satisfaçam as necessidades do produtor rural e demais clientes, tendo como referência, a qualidade de vida da sociedade mineira e, por perspectiva, a

contribuição do setor agrícola para o desenvolvimento do estado.

Informações complementares Data de Fundação: 1976

Recursos Humanos: 18 graduados, 21 mestes, 1 doutor Produtos e Serviços Captação, adequação e difusão de tecnologia nas áreas de agropecuária, saúde, nutrição, habitação, saneamento e meio ambiente, energia, produção em pequena escala, processamento de alimentos e de recursos naturais, tecnologia de construção e metodologia e comunicação.

Publicações editadas Revista Extensão em Minas Gerais, Jornal da EMATER-MG, Informe Técnico e publicações de assuntos específicos como: manuais técnicos, folhetos técnicos, panfletos etc.

Área(s) de atuação

Agropecuária, Bem estar social; Extensão rural, Assistência técnica ao produtor rural,Horticultura; Bovinocultura; Avicultura; Suinocultura; Piscicultura; Apicultura; Construção rural; Irrigação, Mecanização agrícola; Conservação do solo Endereço/Contato Jorge da Costa Vicente, Coordenador do Projeto de Mecanização Agrícola

Av. Raja Gabaglia, 1626 - Luxemburgo

30161-970 - Belo Horizonte - Minas Gerais - MG - Brasil

Cx. Postal: 900

Tel.: (031)349-8190; (031)349-8070 Telex: 31 1935 MNAG BR Fax: (031)349-8250

E0116 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMATER-ES

Empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura. Atua através de 7b Escritórios Locais (Unidade Operacional de Atendimento ao Público), dos quais 69 sediados em sedes de municípios (exceto na capital) e 7 em distritos.

Vinculação

Secretaria de Estado da Agricultura Informações complementares Data de Fundação: 1975

Recursos Humanos: 120 graduados, 13 mestres, 1 doutor, 110 nível médio Produtos e Serviços

Assistência técnica e extensão rural para produtores rurais e pescadores profissionais Area(s) de atuação Economia doméstica; Agricultura; Agroindústria; Piscicultura Endereço/Contato Eurico Bayerl Junior, Coordenador de Operações

Rua Afonso Sarlo, 160 - Bento Ferreira___

29052-010 - Vitória - ES - Brasil

Tel.: (027)325-8247 Telex: (027)2367 Fax: (027)325-8247

E0117

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO MARANHÃO - EMATER/MA

Coordenadoria de Operações

Empresa pública, vinculada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação do Estado do Maranhão, dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.

Vinculação

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação do Estado do Maranhão Produtos e Serviços

Extensão rural, Assistência técnica e prestação de serviços em: elaboração de projetos, laudos do PROAGRO e emergência em frentes produtivas e outras demandas do setor a nível estadual e federal Àrea(s) de atuação Assistência técnica ao produtor rural, Extensão rural Endereço/Contato Carlos Valeriano Moreira Filho, Coordenador de Operações Av. dos Franceses s/n - Outeiro da Cruz 65036-280 - São Luiz - MA - Brasil Tel.: (098)223-3584 Telex: (98)2160 Fax: (098)223-3926

E0118

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER-PA

Coordenadoria de Marketing, Promoção de Eventos e Relacionamento Público

Planejar e operacionalizar a política de assistência técnica e extensão rural em consonância com as diretrizes do Estado e do Governo Federal.

Vinculação

Secretaria de Estado de Agricultura Informações complementares Data de Fundação: 1965

Recursos Humanos: 6 graduados, 1 mestre, 4 nível médio Produtos e Serviços Assistência técnica aos produtores rurais do Estado do Pará Publicações editadas Cartilhas Area(s) de atuação Assistência técnica ao produtor rural, Transferência de tecnologia Endereço/Çontato

Paulo Sérgio Campos de Melo, Coordenador BR 316 Km 12 - Marituba 66000-000 - Ananindeua - PA - Brasil Tel.: (091)255-2644 Fax: (091)255-0015

E0119

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE -EMDAGRO

Empresa voltada à prestação de assistência técnica aos produtores e sua família através dos métodos de extensão rural, tais como visitas, reuniões, excursões etc.

Vinculação

Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe Informações complementares Data de Fundação: 1962

Recursos Humanos: 191 graduados, 6 mestres, 457 nível médio, 53 nível administrativo Oferece cursos de Fruticultura; Olericultura; Milho, Feijão; Pecuária; Tecnologia de Alimentos Produtos e Serviços Prestação de assistência ao produtor e sua família Publicações editadas Folhetos; folders sobre tecnologias Area(s) de atuação Agropecuária;Extensão rural Endereço/Contato Pedro Calazans, Diretor de Apoio a Produção BR 235 Km 4 - Centro Administrativo Gov. Augusto Franco

49.000 - Aracaju - SE - Brasil Cx. Postal: 297

Tel : (079)211-1588 Telex: (079)2206 Fax: (079)241-2030 E0120

EMPRESA DE INFRA-ESTRUTURA DE OLINDA

Departamento de Programas Especiais

O Departamento tem a finalidade de executar obras de engenharia (contenção de encosta, microdrenagem, execução de unidades sanitárias, etc.) utilizando os materiais e métodos desenvolvidos pelo Núcleo de Produção com a participação da comunidade. Desenvolve também um trabalho educativo através de coleta seletiva e reciclagem de papel, usado pelos órgãos da Prefeitura.

Vinculação

Prefeitura Municipal de Olinda. Diretoria de Planejamento Informações complementares Data de Fundação: 1988______

83

Recursos Humanos: 3 graduados, 1 nível médio, 25 estagiários Produtos e Serviços

Produção de pré-moldados, Produção de papel reciclado, Serviço de engenharia com participação da comunidade Area(s) de atuação Engenharia - baixo custo; Habitação Endereço/Contato Carlos Fernando de Araújo Calado, Diretor Presidente Av. Santos Dumont, 177 - Varadouro 53010-230 - Olinda - Pernambuco - PE - Brasil Tel : (081)439-2922; (081)439-3007 Fax: (081)439-1606

E0121

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

Departamento de Pesquisa - DPE

O Departamento atua com nove centros regionais e vinte e duas fazendas experimentais gerando e adaptando tecnologias que são repassadas a produtores rurais.

Vi nc u/ação

Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais . Superintendência de Operações Técnicas Informações complementares Data de Fundação: 1974

Recursos Humanos: 40 graduados, 100 mestres, 10 doutores Produtos e Serviços

Oferece tecnologias resultantes de pesquisas na área de agropecuária. D ójsào de tecnologia

Publicações editadas Informe Agropecuário, Boletins Técnicos; Série Documentos; Folders; Informação Prática: Pesquisando Area(s) de atuação

Pesquisa agropecuária; Pesquisa;Bovinocultura; Suinocultura; Avicultura; Piscicultura; Caprinocultura; Laticínio; Fruticultura; Milho - beneficiamento, Arroz - beneficiamento; Feijão - benefíciamento; Mandioca - beneficiamento Endereço Contato Alberto Marcatti, Chefe do Departamento Técnico Av. Amazonas, 115 - Centro 30180-402 - Belo Horizonte - MG - Brasil Cx. Postal: 515

Tel.: (031)273-3544 Fax: (031)273-3884 E0122

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO CEARÁ - EPACE

Departamento Técnico Científico

Empresa publica de direito privado dedicada à pesquisa agropecuária no âmbito do Estado do Ceará.

Vinculação

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Diretoria de Operações Técnicas

Informações complementares Data de Fundação: 1975

Recursos Humanos: 28 graduados, 33 mestres, 02 doutores, 261 nível médio Produtos e Serviços

Geração e/ou adaptação de tecnologias agropecuárias; Produção de sementes e mudas e de insumos para controle biológico Publicações editadas Boletim de pesquisas; Circular técnica; Comunicado Técnico Area(s) de atuação

Pesquisa agropecuária; Pesquisa,Geração de tecnologia agropecuária; Adaptação de tecnologia agropecuária Endereço/Contato José Ismar Girão Parente, Diretor Técnico Av. Rui Barbosa, 1246 - Aldeota 60115-221 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)224-8287 Fax: (085)224-3119

E0123

EMPRESA DE PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -EMPAER-MS

A EMPAER foi criada pelo decreio estadual n. 27 de 1 de janeiro de 1979, tendo como objetivo planejar, coordenar e executar programas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural no Estado de Mato Grosso do Sul, visando gerar e difundir conhecimentos de natureza técnica, econômica, gerencial e social, para aumento de produção e produtividade agropecuária, e a melhoria das condições de vida no meio rural, de acordo com as políticas de ação do Governo do Estado e Federal.

Vinculação

Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Agrário- SECAP Informações complementares Data de Fundação: 1979

Recursos Humanos: 156 graduados, 21 mestres, 169 nivel médio, 249 administrativos Produtos e Serviços Pesquisa agropecuária; Assistência técnica; Extensão rural Publicações editadas Séries: Pesquisa em Andamento; Comunicado Técnico; Recomendação Técnica Conjunta; Documentos; Manuais; Boletim de Pesquisa e Circular Técnica Area(s) de atuação

Agropecuária; Recurso natural;Pesquisa agropecuária; Assistência técnica ao produtor rural; Extensão rural; Pesquisa__

Endereço/Contato

Ivo Arcângelo Vendrúsculo Busato, Diretor de Operações Parque dos Poderes, bloco 12 - Jardim Veraneio

79031-902 - Campo Grande - Mato G. do Sul - MS - Brasil Cx. Postal: 472

Tel.: (067)726-3121 R. 172, 174 Telex: 67-24416 Fax:

(067)726-4234

E0124

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA PARAÍBA -EMEPA-PB

A EMEPA-PB é uma empresa pública estadual, vinculada à Secretaria da Agricultura, Irrigação e Abastecimento, integrante do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, coordenada pela EMBRAPA.

Vinculação

Secretaria da Agricultura Irrigação e Abastecimento Informações complementares Data de Fundação: 1979

Recursos Humanos: 40 graduados, 31 mestres, 1 doutor, 30 nível médio Produtos e Serviços Geração de tecnologia; Produção de sementes e mudas Publicações editadas Pesquisa em Andamento; Boletim de Pesquisa; Comunicado Técnico; Documentos Area(s) de atuação Fitotecnia; Solo; Irrigação Endereço/C "ontato Aldomário Rodrigues, Diretor Técnico R.Eurípedes Tavares, 210 - Tambiá 58020 - João Pessoa - PB - Brasil Cx. Postal: 275

Tel.: (083)221-4504 Telex: (083)2308 Fax: (083)221-6999

E0125

EMPRESA GOIANA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMGOPA

Departamento Técnico Científico

A EMGOPA é uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Goiás, com a missão de promover o desenvolvimento tecnológico do setor produtivo primário e consequentemente, participar do aumento dos seus índices de produtividade.

Vinculação Secretaria de Agricultura e Abastecimento Informações complementares

Data de Fundação: 1973

Recursos Humanos: 17 graduados, 34 mestres, 4 doutores Produtos e Serviços

Geração e/ou adaptação de tecnologias agropecuárias e sua difusão e transferência ao produtor rural.

Publicações editadas Documentos; Circular Técnica; Boletim de Pesquisa; Pesquisa em andamento; Comunicado Técnico.

Área(s) de atuação

Fitomelhoramento, Recurso natural; Tecnologia de produção; Melhoramento animal; Nutrição animal, Solo, Reprodução animal Endereço/Contato Carlos Augusto Ribeiro

R. Jornalista Geraldo Vale, 10 - Setor Leste Universitário 74610-060 - Goiânia - Goiás - GO - Brasil Cx. Postal: 49

Tel.: (062)261-5509 Fax: (062)261-7877

E0126

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER-MT

Escritório Local

Desenvolve e apóia o pequeno produtor rural nas suas atividades, contribui para melhoria alimentar das famílias rurais através da utilização de alimentos produzidos na própria área rural.

Informações complementares Data de Fundação: 1964

Recursos Humanos: 1 graduado, 3 nível médio, 1 auxiliar

Oferece cursos de Organização rural; Associativismo; Cooperativismo; Fabricação de farinha; Produção do açúcar mascavo; Apicultura; Horticultura e Fruticultura Produtos e Serviços

Treinamento e acompanhamento na produção de farinha para comercialização e produção de açúcar mascavo para consumo.

Publicações editadas Recomendaçoes técnicas Area(s) de atuação

Farinha; Açúcar mascavo; Rapadura; Cana de açúcar e derivados, Açúcar; Alimento alternativo Endereço Contato Laércio Benedito Polizel, Extensionista Rural Av. Marechal Rondon, 532 - Centro 78700-000 - Rondonópolis - Mato Grosso - MT - Brasil Tel.: (065)421-1041

E0127

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER-MT

A empresa trabalha na área de pesquisa, assistência técnica ,extensão rural e fomento, visando o desenvolvimento sustentado da agropecuária.

Vinculação

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários Informações complementares Recursos Humanos: 11 graduados, 30 mestres, 20 nível médio, 300 área de extensão Oferece cursos de Piscicultura; Bovinocultura de corte e de leite; Fruticultura tropical; Manejo de solo; Irrigação; Seringueira; Olericultura Produtos e Serviços

Pesquisa, Assistência técnica, Fomento agropecuário, Produção de mudas, sementes Publicações editadas Pesquisa em Andamento; Comunicado Técnico, Série de Documentos; Boletim Técnico, Circular Técnica, Jornal "O homem e a terra"

Àrea(s) de atuação

Controle de praga e erva daninha; Semente e muda, Doença de planta; Cultura -melhoramento Endereço ( ontato Antonimar Marinho dos Santos, Chefe Depto Técnico Científico Av B s/n - CPA

78050-970 - Cuiabá- Mato Grosso - MT - Brasil Cx. Postal: 225

Tel : (065)313-2393 Telex: (065)22-42 Fax:(065)644-2489

E0128

EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - IPA

Departamento de Métodos e Sistemas

Responsável pela execução de pesquisa agropecuária no Estado de Pernambuco.

Vinculação Secretaria da Agricultura Informações complementares Data de Fundação: 1935

Recursos Humanos: 66 graduados, 55 mestres, 11 doutores, 112 nível médio Produtos e Serviços Tecnologia e serviços de laboratórios ligados à agropecuária Publicações editadas Pesquisa Agropecuária Pernambucana; Série Documentos; Instruções Técnicas; Comunicado Técnico; Pesquisa em Andamento Área(s) de atuação Pesquisa agropecuária, Pesquisa

Endereço/Contato

Geraldo Robério de Araújo Lima, Chefe do Departamento de Métodos e Sistemas Av. General San Martin, 1371 - Bongi 50761 - Recife - PE - Brasil Cx. Postal: 1022

Tel: (081)445-2200 Telex: 2283 Fax: (081)227-4017 C. Eletr.: ROOT@ LAMEPE.IPA.BR

E0129

FUNDAÇÃO AÇÃO COMUNITÁRIA - FAC

Programa Meio de Vida

Programa modelo nacional, atinge 4.000 pessoas individualmente ou em grupos de, no mínimo 08 , através de financiamento para pequenos negócios. Proporciona a comercialização dos produtos nas feiras e os treinamentos para melhoria dos produtos e negócios.

Vinculação

Secretaria do Trabalho e Ação Social Informações complementares Data de Fundação: 1993 Produtos e Serviços Financiamentos; Feiras; Cursos de capacitação Area(s) de atuação Geração de emprego; Geração de renda Endereço/Contato Maria Aurélia Falcão de Seixas, Diretora R. Oswaldo Pessoa, 452 - Jaguaribe João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)221-6210

E0130 FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - FUNCETI

Entidade de fomento ao desenvolvimento tecnológico que visa promover a geração, difusão, transferência de tecnologia, apoio e monitoração a projetos de P&D no Estado da Paraíba.

Vinculação

Secretaria da Indústria,, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia - SICTCT Informações complementares Data de Fundação: 1991

Recursos Humanos: 8 graduados, 1 mestre, 7 nível médio Oferece cursos de Alimentos; Fitoterápicos Produtos e Serviços

Projetos de P&D; Difusão de Informação Tecnológica; Monitoração tecnológica

Publicações editadas Catálogos; Cartilhas; Cadastros Area(s) de atuação

Desenvolvimento tecnológico ;Laticínio, Aguardente; Fruticultura; Ração animal; Mecanização agrícola; Desenho industrial Endereço Contato Simão Almeida, Presidente Av. Epitácio Pessoa - Tambauzinho 58040-000 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)224-7086 Fax: (083)225-1628

E0131

FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FACEPE

A FACEPE, criada pela Lei n. 10.401 de 26-12-89 tem como objetivo fundamental estimular o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado através da formação e capacitação de recursos humanos; incentivo e fomento à pesquisa; estímulo à geração, desenvolvimento e transferência de tecnologia.

Vincnlação

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente Informações complementares Data de Fundação: 1990

Recursos Humanos: 15 graduados, 2 doutores, 8 nível médio Produtos e Serviços Relatórios técnicos de pesquisas apoiadas pela Fundação Area(s) de atuação Saúde; Biotecnologia; Energia, Capacitação Tecnológica; Meio Ambiente Endereço (\mta1o Eduardo Henrique de Magalhães Melo, Diretor Científico R. Benfica, 150 - Madalena 50750-410 - Recife - PE - Brasil Tel.: (081)2284232 Fax: (081)228-4015

E0132

FUNDAÇÃO DE AMPARO Ã PESQUISA DO ESTADO DO MARANHÃO -FAPEMA

Diretoria Científica

Entidade de direito público, integrante da administração indireta, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECTEC. Atua no amparo e fomento à pesquisa científica e tecnológica e na formação de recursos humanos do Estado.

Vincnlação

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Produtos e Serviços

Concessões de auxílios e bolsas para possibilitar o desenvolvimento de pesquisas individuais ou institucionais, para empreendimentos que contribuam para o progresso da ciência e tecnologia.

Árect(s) de atuação Fomento à pesquisa tecnológica Endereço/Contato Evandro Ferreira das Chagas, Diretor Científico R. do Egito, 173 - Centro 65010-190 - São Luiz - MA - Brasil Tel.: (098)231-2677 C. Eletr.: CHAGASE@FAPEMA.BR

E0133

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Instituição sem fins lucrativos e com o objetivo de captar recursos de forma institucionalizada e coordenar trabalhos e programas de apoio no âmbito de Mato Grosso. Orientar técnicas de manejo de culturas em áreas contaminadas. Treinar o sojicultor para que ele possa prevenir a entrada do nematóide. Divulgação de tecnologias disponíveis e aplicáveis na agropecuária matogrossense.

I nforni ações complementares Data de Fundação: 1993

Recursos Humanos: 1 graduado, 1 mestre, 2 nível médio, 7 auxiliares Produtos e Serviços Pesquisa e difusão de novas tecnologias na agropecuária Area(s) de atuação Sojicultura; Agropecuária Endereço Contato Bento Manuel Ferreira, Pesquisador R. Pernambuco, 1267 - Vila Salmem 78705-040 - Rondonópolis - MT - Brasil Tel.: (065)421-3063 Fax: (065)421-3063

E0134 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA - FAPESQ-PB

A FAPESQ é parte integrante do sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, criado em 1992 pela Lei n 5624 com sede em Campina Grande, objetivando promover o desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado, através de fomento a programas e projetos Institucionais de P&D.

Vinculação

Governo do Estado da Paraíba. Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e

Tecnologia Informações complementares Data de Fundação: 1992 Produtos e Serviços Incentivo aos programas em áreas prioritárias, definidas pelo plano do Estado. Area(s) de atuação Financiamento de Programas de P&D Endereço/Contato José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, Diretor Executivo Av. Floriano Peixoto, 715 - Centro Campina Grande - PB - Brasil Tel : 341-4795 Fax: 341-4795

E0135

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - FPFL

Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - CEP AM

Órgão de assistência técnica aos municípios.

Vinculação

Governo do Estado de São Paulo Informações complementares Data de Fundação: 1967

Recursos Humanos: 293 graduados, 18 mestres, 9 doutores, 144 nível médio Produtos e Serviços

Assistência técnica; Assessoria; Consultoria; Cursos e seminários; Estudos e pesquisas, Apoio informativo Publicações editadas Informativo Jurídico (mensal); Jornal CEP AM (mensal), Série Executivo Municipal; Série Legislativo Municipal; Série Manuais; Série Coletânea; Boletim Bibliográfico(bimestral)

Area(s) de atuação

Administração municipal;Desenvolvimento local; Modernização administrativa; Bens e Serviços Endereço Contato Sílvia Regina da Costa Salgado, Gerente de Biblioteca e Documentação Av.Prof. Lineu Prestes, 913 - Cidade Universitária - Butantã 05508-900 - São Paulo - SP - Brasil

Tel : (011)816-6460 R.295, 319 Telex: (11)83141 FUFL Fax:

(011)813-5969

E0136

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RN -INATERN

Coordenadoria de Operações/Assessoria de Nutrição e Saúde

0 INATERN é uma autarquia vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do RN. Presta assistência técnica às famílias rurais, nas linhas de agropecuária nutrição,saúde, e agroindústria de alimentos. Atua em parceria com instituições governamentais e associações diversas, em atividades de promoção comunitária.

Vincnlação

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do RN Informações complementares Oferece cursos de Nutrição; Aproveitamento de alimentos regionais; Tecnologia de alimentos e promoção da saúde; Agropecuária Produtos e Serviços

Assistência técnica agropecuária e atividades educativas relacionadas à extensão rural Área(s) de atuação Agropecuária, Saúde; Tecnologia de alimentos; Nutrição humana Endereço Contato

Resilda Gomes de Azevedo Rocha, Assessora Estadual de Nutrição e Saúde Centro Administrativo do Estado - BR 101 - km 0 - Lagoa Nova 59059-900 - Natal - RN - Brasil Cx. Postal: 261

Tel : (084)231-6200 Telex: (084)2165 Fax:(084)231-7373

E0137

INSTITUTO PARREIRAS HORTA - IPH

Instituto ligado a área de saúde pública, prestando serviço à comunidade na área de análises clínicas, de saúde, de alimentos(bromatologia).

Vincnlação

Secretaria de Estado da Saúde /nformações complementares Data de Fundação: 1924

Recursos Humanos: 26 graduados, 47 nível médio; 17 pessoal de apoio Produtos e Serviços Análises clínica; Saúde pública; Análises de alimentos (bromatologia)

Area(s) de atuação Saúde pública; Saúde Endereço Contato José Gonzaga, Presidente Rua Campo do Brito, 551 - São José 49000 - Aracaju - SE - Brasil Tel.: (079)211-1050 Fax: (079)222-1863

E0138

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - SECTAM

Diretoria de Ciência e Tecnologia__

Órgão estadual de meio ambiente e de ciência e tecnologia, que implementa as políticas em parceria com outras instituições como as de ensino e pesquisa estaduais, federais e ONG's.

Informações complementares Data de Fundação: 1988

Recursos Humanos: 136 graduados, 15 mestres, 4 doutores, 96 nível médio Produtos e Serviços

Implantação da política de meio ambiente e de ciência e tecnologia do Estado do Pará: fiscalização, licenciamento, educação ambiental, áreas de conservação, controle ambiental, desenvolvimento da ciência, difusão de ciência e tecnologia, fomento a apoio a setores produtivos.

Area(s) de atuação Ciência e tecnologia; Educação ambiental Endereço Contato Inocêncio de Souza Gorayeb, Diretor de Ciência e Tecnologia Trav. Padre Eutíquio, 1730 - Batista Campos 66025-230 - Belém - PA - Brasil Tel.: (091)242-5010,242-9333 Fax: (091)223-8100

E0139

SECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE - SEAMA

Coordenação de Educação Ambiental

Coordenação, gerenciamento, planejamento e execução de ações de educação ambiental formal e não formal, bem como o envolvimento dos segmentos da sociedade nas discussões sobre o meio ambiente.

Vinculação

Governo do Estado do Espírito Santo Informações complementares Data de Fundação: 1988 Recursos Humanos: 5 graduados; 5 nível médio Oferece cursos de Capacitação para educadores ambientais Produtos e Serviços Assessoria à coleta seletiva de lixo; Atendimento às comunidades Publicações editadas Série Educação Ambiental Area(s) de atuação Educação ambiental, Educação Endereço Contato Coordenadora CEARC Av. Princesa Izabel, n. 629 6.andar - Centro 29010-904 - Vitória - ES - Brasil

Tel.: (027)222-7860, (027)223-4022 R 63 Fax: (027)222-7908

E0140

SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Coordenação Estadual do Sistema Nacional de Emprego

O SINE é um programa do Ministério do Trabalho, operacionalizado pelas Secretarias do Trabalho e Ação Social - SETRAS, que visa servir ao mesmo tempo aos trabalhadores e as empresas através da prestação de serviços, inteiramente grátis.

Informações complementares Data de Fundação: 1977 Produtos e Serviços

Intermediação de mão de obra; Atendimento ao seguro desemprego; Qualificação profissional; Geração de emprego e renda; Capacitação tecnológica; Capacitação gerencial Área(s) de atuação Geração de emprego, Geração de renda; Formação profissional Endereço/Contato Maria Freitas, Coordenadora Av. Monsenhor Walfredo Leal, 715 João Pessoa - PB - Brasil Tel.: 221-4532

Foram registradas 22 bases de dados sendo 8 bibliográficas e 14 cadastrais, sendo apenas uma delas, de âmbito internacional.

As bases são apresentadas, no Guia, segundo a ordem alfabética de seus nomes.

BASES DE DADOS NACIONAIS

B0141

AGROBASE - BASE DE DADOS AGRÍCOLA NACIONAL

Base de dados da literatura agrícola nacional.

Características

Tipo de informação: Bibliográfica ; Abrangência: 1900 em diante; 145.000 registros; Atualização Diária

Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Brasil Assunto(s)

Agricultura ; Economia agrícola; Zoologia; Zootecnia; Fitotecnia; Floresta; Piscicultura; Armazenamento, Poluição; Engenharia agrícola; Defesa animal e vegetal; Tecnologia de alimentos; Engenharia Produtor

Coordenação de Informação Documental Agrícola - CENAGRI Disseminador(es)

Ministério de Agricultura e Reforma Agrária - Coordenação de Informação Documental Agrícola - CENAGRI, (061)218-2613

BOI 42

BANCO DE DADOS SOBRE PROGRAMAS/PROJETOS DE TRABALHO E RENDA NO BRASIL

O conteúdo do Banco de Dados deverá apresentar numa primeira etapa ênfase em programas e projetos de geração de renda localizados nas áreas urbanas com as descrições básicas de cada projeto, órgão executor e fontes de financiamento.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral;

Abrangência: julho de 1994 em diante Atualização Trimestral

Acesso local; Consulta: por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Brasil Assunto(s)

Trabalho; Renda; Geração de renda; Mercado informal; Fonte de financiamento para projeto de geração de renda; Mercado

Produtor

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional e o Núcleo de

Assessoria,Planejamento e Pesquisa - FASE - NAPP Disseminador(es)

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE, (021)285-2998 B0143

BANTECI - BANCO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DA PARAÍBA

Apoio ao intercâmbio entre os segmentos geradores de C&T e a comunidade, empresas, universidades,instituições de pesquisa, entidade de classe, etc.

Características Tipo de informação: Referencial/cadastral;

Abrangência: 1993 em diante 1.000 registros; Atualização Semanal Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência Cobertura Geográfica: Estado da Paraíba Assunto(s)

Eletrônica; Zootecnia; Tecnologia de alimentos Produtor

Fundação Parque Tecnológico da Paraíba - PaqTc-Pb Disseminador(es)

Fundação Parque Tecnológico da Paraíba - FABESQ,

(083)333-2475

BOI 44 BASE DE DADOS DE TECNOLOGIA DA EPACE

Lista às pesquisas realizadas pela EPACE nas áreas de; Fitotecnia, Solos, Tecnologia de Alimentos e Sanidade Animal.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência: 1975 648 registros , Atualização Mensal Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estado do Ceará Assunto(s)

Agricultura; Fitotecnia; Zootecnia; Irrigação Produtor

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará - EPACE Disseminador(es)

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará - EPACE,

(085)244-1509

BOI 45 BASE DE DADOS DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS DO NORDESTE

Contém informações detalhadas sobre composição química de oléos essências de plantas do NE.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência: 1971 em diante

2.000 registros ; Atualização Mensal Acesso local; Consulta: em linha

Cobertura Geográfica: Estados das regiões norte/nordeste Assiinto(s)

Óleo Essencial; Óleo Produtor

UFC - Laboratório de Produtos Naturais - UFC Disseminador(es)

PADETEC, (085)281-8436

BOI 46

BBE - BASE BIBLIOGRÁFICA EMPRESARIAL

Contem referências bibliográficas do acêrvo do SEBRAE/DF.

Características

Tipo de informação: Bibliográfica

1.700 registros ; Atualização Quinzenal

Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência,

pessoalmente

Cobertura Geográfica: Brasil Assunto(s)

Administração de empresa; Oportunidade de empreendimento Produtor

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal- CDI - SEBRAE-DF/CDI

Disseminador(?s)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal - SEBRAE-CDI, (061)233-7029

B0147 BDTA - BASE DE DADOS SOBRE TECNOLOGIA APROPRIADA

Coleta, trata, processa e dissemina as tecnologias apropriadas ao meio rural;contribui para a tomada de decisão e o processo de planejamento, no que se refere ao desenvolvimento de comunidades rurais.

Características

Tipo de informação: Bibliográfica 1.388 registros ; Atualização Paralisada temporariamente Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Brasil Assunto(s)

Agropecuária; Energia; Habitação; Piscicultura; Saneamento; Saúde e nutrição;

Transporte, Saúde Produtor

Coordenação de Informação Documental Agrícola - CENAGRI Disseminador(es)

Ministério de Agricultura e Reforma Agrária-Coordenadoria de Informação Documental Agrícola - CENAGRI, (061)218-2613

BOI 48

CSL - CADASTRO DE SERVIÇOS TÉCNICOS LABORATORIAIS

Lista os serviços laboratoriais oferecidos pelas instituições públicas e privadas do Rio de Janeiro e os produtos testados.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência. 1990 em diante Atualização Anual

Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estados do Rio de Janeiro; São Paulo (IPT) e Santa Catarina Assunto(s)

Serviço tecnológico; Serviço técnico laboratorial Produtor

Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro - REDE Disseminador(es)

Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro - REDE, (021)232-2998

BOI 49

CTA - CADASTRO DE TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZACAO

Lista as tecnologias disponíveis para comercialização das instituições que compõem a Rede de Tecnologia, por setor industrial.

C aracteristicas

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência: 1994 em diante Atualização Anual

Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Rio de Janeiro Assunto(s)

Tecnologia disponível para comercialização Produtor

Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro - REDE Disseminador(es)

Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro - REDE, (021)242-6204

B0150

CURTUM.ISIS - CURTUMES DO BRASIL

Cadastramento dos curtumes existentes no país, com endereço, pessoa para contato, produção, área de atuação.

Características Tipo de informação: Referencial/cadastral Atualização Semestral

Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Brasil Assunto(s)

Couro

Produtor

SENAI/Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco - CURTUM.ISIS Disseminador(es)

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco - CTCC, (083)333-1522 B0151

DTA - DISQUE TECNOLOGIA

Informações sobre cerca de 4.000 especialistas da Universidade de São Paulo - USP e suas respectivas áreas.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência: 1991 a 1993

4.000 registros , Atualização 2 em 2 anos

Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estado de São Paulo Assunto(s)

Especialistas em C&T Produtor

Universidade de São Paulo - USP

Disseminador(es)

USP-CECAE-Projeto Disque Tecnologia, (011)211-0801, (011)818-3905, (011)818-3910

BOI 52

EACTRJ - CADASTRO DE ENTIDADES ATUANTES EM C&T NO RIO DE JANEIRO

Lista as entidades que atuam em C&T no estado do Rio de Janeiro informando sobre as linhas de pesquisas das entidades, cursos oferecidos, quantidade de docentes etc.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência: 1990 em diante_

Atualização Irregular

Acesso local, Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estado do Rio de Janeiro Assunto(s)

Entidades em C&T Produtor

Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro - REDE Disseminador(esj Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro - REDE, (021)232-2998, (021)242-6204

B0153

IPATEC - BANCO DE TECNOLOGIAS DO IPA

O banco reúne um sumário das principais tecnologias geradas e adaptadas pelo IPA desde a criação da Instituição.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência: 1960 a 1993 189 registros ; Atualização Anual

Acesso local; Consulta: por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estados da região nordeste do Brasil Assunto(s)

Agropecuária; Manejo e prática cultural e animal Produtor

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA Disseminador(es)

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA

BOI 54 JORNAL - ARTIGOS DE JORNAL

Indexação de artigos do caderno TUDO da folha de São Paulo e do Suplemento do campo Jornal de Brasília.

Características

Tipo de informação: Bibliográfica ; Abrangência: 1993 em diante Atualização Quinzenal

Acesso local, C onsulta. por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica. Brasil

Assunto(s)

Administração de empresa Produtor

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - CDI - SEBRAE Disseminador(es)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE-CDI 704    ■      :-²-

GUIA DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM TECNOLOGIAS APROPRIADAS

(061)233-7029 r.31

B0155

MEMÓRIA TÉCNICA DO NUTEC

A base contém bibliografia de documentos produzidos por pesquisadores e técnicos do NUTEC

Características

Tipo de informação: Bibliográfica ; Abrangência: 1978 1.200 registros, Atualização Semestral

Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estado do Ceará Assunto(s)

Tecnologia ; Tecnologia de alimentos; Habitação Produtor

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC Disseminador(es)

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação -NUTEC/NRI, (085)281-5211

B0156

PERI - ARTIGOS DE PERIÓDICOS

Indexação dos artigos de periódicos e de revistas especializadas em assuntos de interesse das micro e pequenas empresas.

Características

Tipo de informação: Bibliográfica ; Abrangência: 1993 em diante Atualização Semanal

Acesso local; Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Brasil

Assimto(s)

Couro; Química e derivados; Avicultura, Suinocultura; Tecnologia de alimentos; Embalagem, Química Produtor

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE-CDI

Disseminador(es)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE-CDI,

(061)233-7029

B0157 RECEM - BASE DE DADOS DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS

Coleta, processamento e disseminação de informações sobre experiências ocorridas no

105

âmbito municipal.

Características

Tipo de informação: Bibliográfica; Abrangência: 1983 a 1988 (a partir de 1989 coleta via hemeroteca) RECEM - 868; HEMERO - 2.3000 registros; Atualização Paralisada temporariamente

Acesso local, Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estado de São Paulo Assunto(s)

Experiência municipal; Agricultura; Educação; Habitação; Integração social, Política municipal de meio ambiente; Saúde; Desenvolvimento local; Tecnologia de alimentos Produtor

Fundação Prefeito Faria Lima - FPFL/CEPAM Disseminadorfes)

Biblioteca Ivan Fleury Meirelles, (011)816-6460 r.327

BOI 58

RVT - REDE VIDEOTEXTO DE TELECOMUNICACÕES

Sistema de informação científica e tecnológica, bem como de setores industriais e comerciais, utilizando-se o sistema videotexto de comunicação.

Características Tipo de informação: Referencial/cadastral Atualização Semanal Consulta: em linha, por telefone Cobertura Geográfica: Estado da Paraíba

Assunto(s)

Tecnologia; Indústria; Comércio Produtor

Fundação Parque Tecnológico da Paraíba - PaqTc-Pb Disseminador(es)

Fundação Parque Tecnológico da Paraíba - PaqTc-Pb,

(083)333-2475

BOI 59 TFC-AL

Base de dados bibliográfica nacional de tecnologia, engenharia e ciência de alimentos, ormada por periódicos científicos, relatórios, teses, monografias, livros, anais de congressos etc.

Características

Tipo de informação: Bibliográfica ; Abrangência: 1941 em diante 7.500 registros , Atualização Diário Consulta: por telefone, por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Brasil TÕ6    --

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Embalagem; Bebida; Laticínio; Massa alimentícia; Biscoito; Fruta - aproveitamento; Gordura; Oleo; Margarina Produtor

Núcleo Setorial de Informação em Alimentos - NSI - AL Disseminador(es)

Instituto de Tecnologia de Alimentos - Núcleo Setorial de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 R. 131

BOI 60

TRANSTEC BD-1 - BANCO DE DADOS DOS PROFESSORES DA UFC

Cadastramento de todos os professores da UFC dentro de sua área ( e sub-área ) do conhecimento, com nome, departamento de origem, especialidade, endereço.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral ; Abrangência: 1992 1.100 registros ; Atualização Anual Acesso local; Consulta: por telefone, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estado do Ceará Assunto(s)

Cadastro de especialista; Agronomia, Biotecnologia; Educação; Farmácia; Química; Saneamento; Transporte Produtor

Bureau de Geração e Transferência de Tecnologia - TRANSTEC Disseminador(es)

Bureau de Geração e Transferência de Tecnologia - TRANSTEC,

(085)281-3086; 243-1480

B0161 TRANSTEC BD-2 - BANCO DE DADOS DE APOSENTADOS

Cadastramento de todos os ex-professores (aposentados) da UFC, dentro de suas especialidades e potencialidades.

Características Tipo de informação: Bibliográfica ; Abrangência: 1994 130 registros ; Atualização Anual

Acesso local; Consulta: por correspondência, pessoalmente Cobertura Geográfica: Estado do Ceará Assunto(s)

Cadastro de especialista; Agronomia; Biotecnologia; Educação; Farmácia; Química; Saneamento Produtor

Bureau de Geração e Trasnsferência de Tecnologia - TRANSTEC Disseminador(zs)_

Bureau de Geração e Transferência de Tecnologia - TRANSTEC, (085)281-3088

BASES DE DADOS ESTRANGEIRAS

B0162

TIPS - SISTEMA DE PROMOÇÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA

Sistema internacional de informações que interliga usuários e fontes de informação tecnológica e comercial de países em desenvolvimento. E um serviço da DEVNET uma organização sem fins lucrativos vinculados ao PNUD.

Características

Tipo de informação: Referencial/cadastral; Abrangência: 1984 em diante

40.000 em Roma; 3.000 no Brasil registros ; Atualização Diária; Acesso local Cobertura Geográfica: Internacional Assunio(s)

Oportunidade de empreendimento; Agroindústria; Biotecnologia; Embalagem; Química; Têxtil; Material de construção; Tecnologia de alimentos Produtor

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Disseminador(es)

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - DETEC,

(011)288-3469

Todos os eventos registrados são, em sua maioria, cursos que vêm sendo realizados regularmente.

As informações que são apresentadas, de cada um deles, possibilitará troca de experiências entre instituições/entidades e ainda funcionará como indicação aos interessados em treinamentos em tecnologias apropriadas.

A ordem de apresentação é também a alfabética dos nomes dos eventos .

Neste módulo são arrolados 100 registros

CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS ETC

V0163

DIAS DE CAMPO

MG, Brasil

Duração: 8hs , Periodicidade Mensal Promoção

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais Organizador Centros Regionais de Pesquisa Assunto(s)

Agropecuária, Silagem; Semente e muda; Alimento alternativo para animal Contai o Alberto Marcatti Av. Amazonas, 115 - Centro 30180-902 - Belo Horizonte - MG Tel.: (031)273-3544 Fax: (031)273-3884

V0164

ENCONTRO ESTADUAL DE AGRICULTURA ALTERNATIVA

Belo Horizonte, MG, Brasil Duração: 3 dias ; Periodicidade Anual

Promoção

Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas Patrocinador FASE, CáRITAS, CESE Organizador REDE, CAA, CTA e CAT Requisitos

Pequenos produtores articulados com a Rede Assunto(s)

Manejo de solo, Produção de semente; Beneficiamento de produto, Comercialização de produto Eventos Paralelos Encontros de Associações; Encontros de Campos de Sementes ( n tato Márcio de Souza Andrade Rua Major Barbosa, 187 - Santa Efigênia 30240-370 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Eventos__

Tel.: (031)467-7470

CURSOS

V0165

ACABAMENTO DE CALÇADOS

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 90 HS ; Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunto(s)

Calçado Coníato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó 58.100293 - Campina Grande - PB - Brasil Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451 C. Eletr.: E-Mail nitecoepb.br

V0166

ADMINISTRAÇÃO DE MICRO-EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Alto Paraíso, GO, Brasil Duração: 16hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Interesse em montar seu próprio negócio, ter cursado Organização de micro-empresas de produtos e processamento agopecuários Assunto(s)

Administração de empresa Contato

Rua da Fraternidade n. 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraíso - GO - Brasil Tel.: (061)646-1160

7l2    -

V0167

AGUARDENTE DE CANA

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ser interessado no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Aguardente Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0168

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ALTERNATIVA

PB, Brasil

Duração: 24 hs ; Periodicidade Anual Promoção

SENAR - Administração Regional da Paraíba Patrocinador SENAR - Administração Regional da Paraíba Organizador SENAR - Administração Regional da Paraíba Assunto(s)

Alimento alternativo; Nutrição humana; Saúde Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083) 241-1254 Fax: (083) 241-1157

V0169

ALTERNATIVAS PARA IRRIGAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES

Alto Paraíso, GO, Brasil

Duração: 12hs ; Periodicidade Anual_

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos Ser agricultor, pequeno proprietário rural Assunto(s)

Irrigação

Contato

R. da Fraternidade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraiso - GO - Brasil Tel.: (061)646-1160

V0170

ARTESANATO

PB, Brasil

Duração: 100 hs ; Periodicidade Anual Promoção

Administração Regional da Paraíba - SENAR Patrocinador Administração Regional da Paraíba - SENAR Organizador Administração Regional da Paraíba - SENAR Assunto(s)

Artesanato

Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0171

ARTESANATO

PB, Brasil

Duração: 100 hs , Periodicidade Anual Promoção

SENAR - Administração Regional da Paraiba Patrocinador SENAR - Administração Regional da Paraíba Organizador

SENAR - Administração Regional da Paraíba Tu

Assimto(s)

Artesanato

Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe 58015-590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0172

ARTÍFICE DA CONSTRUÇÃO

CE, Brasil

Duração: 120 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

- CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT, Prefeituras municipais

Organizador Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas

Assunto(s)

Construção civil; Habitação; Argamassa; Revestimento, Piso, Concreto; Azulejo; Cerâmica Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522 V0173

BOMBEIRO HIDRÁULICO

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção Nucleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

- CNPq, Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras Municipais

Organizador Nucleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos_

Eventos_____

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas 4Apoios5

Material de consumo, hospedagem, alimentação e transporte do instrutor e do KIT, pela prefeitura ou entidades do municípios Assunto(s)

Hidráulica sanitária

Contato

Av. Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522

V0174

BORDADO A MÃO

PB, Brasil

Duração: 100 hs ; Periodicidade Anual Promoção

Administração Regional da Paraíba - SENAR Patrocinador Administração Regional da Paraíba - SENAR Organizador Administrção Regional da Paraíba - SENAR Assunto(s)

Bordado, Artesanato Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0175

CONDIMENTOS E HORTALIÇAS

CE, Brasil

Duração: 40 hs , Periodicidade Mensal

Promoção Nucleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras Municipais Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar

as 04 operações matemáticas.

Assunto(s)

Condimento ; Tempero artesanal; Molho artesanal; Pasta; Massa alimentícia; Picles; Salmora; Legume Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel: (081)281-5211 ramal 213 214 Fax. (081)281-1532

V0176

CONGELAMENTO CASEIRO DE FRUTAS E VEGETAIS

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Pessoas interessadas no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Alimento - conservação Eventos Paralelos Este evento se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0177

CORTE DE CALÇADOS

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 80 hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia de Couros e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunto(s)

Calçado

Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó_

Eventos___

58 108293 - Campina Grande - PB - Brasil Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451

V0178

CROCHÊ

PB, Brasil

Duração: 100 hs ; Periodicidade Anual Promoção

SENAR - Administração Regional da Paraíba Patrocinador SENAR —Administração Regional da Paraíba Organizador SENAR - Administração Regional da Paraíba Assunto(s)

Crochê; Artesanato Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0179

CURSO DE APICULTURA

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 40hs ; Periodicidade Irregular Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Produtores e/ou pessoas interessadas na atividade na faixa etária de 17 à 50 anos Assunto(s)

Apicultura Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE Centro Administrativo Gov. Virgílio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel.: (085)274-1366 Fax: (085)274-1106

V0180

CURSO DE LABIRINTO

PB, Brasil

Duração: 100 hs ; Periodicidade Anual

Promoção

SENAR - Administração Regional da Paraíba Patrocinador SENAR - Administração Regional da Paraíba Organizador SENAR - Administração Regional da Paraíba Assunto(s)

Bordado, Artesanato, Labirinto Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil TeL (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0181

CURSO DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ASSOCIAÇÕES

MG, Brasil

Duração: 4 dias ; Periodicidade Irregular Promoção

Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas Patrocinador Variável Organizador

Rede, Cáritas,CTA,CAA,CAT/Campo Vale Centro Sapucaí Assunto(s)

Associativismo Contai o Márcio de Souza Andrade Rua Major Barbosa, 187 - Santa Efigênia 30240-370 - Belo Horizonte - MG - Brasil Tel.: (031)467-7470

V0182

CURSO DE OVINOCAPRINOCULTURA

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 40hs , Periodicidade Irregular Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Criadores de ovinos e pessoas interessadas na atividade, na idade de 17 à 50 anos Assunto(s)

Ovinocaprinocultura; Conservação de pele Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE

V0183

CURSO DE PISCICULTURA

Centro Administrativo Gov. Virgílio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel :(085)274-1366 R. 150 Fax: (085)274-1106

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 16hs , Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Biologia Animal Assunto(s)

Piscicultura Eventos Paralelos Este evento se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2278

V0184

CURSO INTENSIVO DE UTILIZAÇÃO DAS RAÍZES E PARTE AEREA DA MANDIOCA NA ALIMENTAÇÃO HUMANA

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 40hs , Periodicidade Irregular Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Mulheres de mandiocultores ou suas famílias Assunto(s)

Mandioca - aproveitamento; Tecnologia de alimentos;

Cultivares de mandioca; Carimã; Amido - técnica de processamento Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE Centro Administrativo Gov. Virgílio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel.: (085)274-1366 R. 150 Fax: (085)274-1106

V0185

CURSO INTENSIVO PARA CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES EM TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 48hs , Periodicidade Irregular Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Agricultores com experiência mínima de 8 anos no cultivo e beneficiamento da mandioca, na idade de 17 a 50 anos

Assunlo(s)

Mandioca - aproveitamento; Tecnologia de alimentos Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE Centro Administrativo Gov. Virgílio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel.: (085)274-1366 r. 150 Fax: (085)274-1106

V0186

CURSO SOBRE DERIVADOS DO LEITE

SP, Brasil

Duração: 12 hs ; Periodicidade Irregular Promoção

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI -Departamento de Extensão Rural Requisitos

Ser produtor, trabalhador e/ou habitante da zona rural Assunto(s)

Laticínio; Queijo, Manteiga; Iogurte; Doce de leite Contato

CATI - Departamento de Extensão Rural Av. Brasil, 2.340

13073-001 - Campinas - SP - SP - Brasil Cx. Postal 960

Tel : (0192)41-3900 Telex: 19-1132 Fax: (0192)41-4953 V0187

CURTIMENTO VEGETAL

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 80 hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunío(s)

Couro; Curtimento vegetal Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campina Grande - PB - Brasil

Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451

V0188

CÓLERA, ORIENTAÇÕES E MÉTODOS PREVENTIVOS

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 4hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Nutrição e Saúde Requisitos Pessoas interessadas no assunto Assunto(s)

Cólera, Higiene e Saúde; Saneamento Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2541 Fax: (031)899-2203

V0189

DEFUMADOS E EMBUTIDOS

Brasília, DF, Brasil

Duração: 16hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal Assunto(s)

Defumado; Embutido; Tecnologia de alimentos Contato Eliane Molina

SAIN Parque Rural - Edf. Sede - Asa Norte_

_____ Eventos

70770-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal 08-735 Tel.: (061)340-3088

V0190

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE COMUNIDADES RURAIS

MG, Brasil

Duração: 4 dias ; Periodicidade Irregular Promoção

Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas Patrocinador Variável Organizador Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas Requisitos

Curso realizado a partir de demandas de entidades articuladas com a Rede

Assunto(s)

Diagnóstico participativo; Levantamento sócio-econômico;

Sistema de produção e comercialização Contato

Mareio de Souza Andrade Rua Major Barbosa, 187 - Santa Efigênia 30240-370 - Belo Horizonte - MG - Brasil Tel.: (031)467-7470

V0191

ELETRICISTA PREDIAL

CE, Brasil

Duração: 80 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção Nucleo de tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCTC,

Prefeituras municipais Organizador

Nucleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Eletricidade; Iluminação; Prática de instalação elétrica;

Motor

Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Pici 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel:(085)281-5211 Fax: (085)281-1522

V0192

FABRICAÇÃO ARTESANAL DE KEFIR

Viçosa, MG, Brasil

Duração. 12hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador

Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Pessoas interessadas no assunto

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Kefir; Iogurte Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - BRASIL Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0193

FABRICAÇÃO DE BACON E COSTELA DEFUMADA

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 9hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ser interessado no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Defumado; Bacon; Costela Eventos Paralelos

Este evento se realiza, anualmente , durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato

Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG - Brasil

Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0194

FABRICAÇÃO DE BANANA PASSA

Viçosa, MG, Brasil

Duração. 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador

Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ser pessoa interessada no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Banana passa; Doce, Fruta -aproveitamento; Banana - aproveitamento Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato

Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG

Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0195

FABRICAÇÃO DE BANHA

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ser interessado no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Banha_

Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: 90310899-2156 Fax: (031)899-2203

V0196

EFABRICAÇÃO DE BISCOITOSF

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6 hs. ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimentos Requisitos Ter interesse no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Panificação, Biscoito; Massa alimentícia Eventos Paralelos Este evento se realiza, anualmente, durante a "Semana do Fazendeiro" em julho Contato Campus Universitário 36510-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0I97

FABRICAÇÃO DE CONDIMENTOS

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 40hs , Periodicidade Irregular Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Produtores rurais na idade de 16 à 45 anos Assunto(s)

Condimento; Tecnologia de alimentos; Pasta de cebola; Pasta de alho; Limão em salmoura; Pimenta malagueta ao vinagre; Polpa de tomate; Catchup; Tecnologia de alimentos, Polpa; Pasta; Pimenta; Tomate - aproveitamento

Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE Centro Administrativo Gov. Virgilio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel: (085)274-1366 R. 150 Fax: (085)274-1106

V0198

FABRICAÇÃO DE HAMBURGER

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador

Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos

Ter interesse no assunto Assunto(s)

Carne e derivados; Tecnologia de alimentos; Hamburger Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a"Semana do Fazendeiro", em julho Contato

Campus Universitário

39570-000 - Viçosa - MG - Brasil

Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0199

FABRICAÇÃO DE LINGUIÇAS

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 9hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador

Universidade Federal de Viçosa Organizador

Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ter interesse no assunto

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Embutido; Linguiça Eventos Paralelos

Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0200

FABRICAÇÃO DE MUSSARELA

Viçosa, MG, Brasil

Duração. 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ser interessado no assunto Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo Eventos Paralelos Este evento se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho

Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0201

FABRICAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

CE, Brasil

Duração: 80 hs , Periodicidade Mensal Promoção

Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras municipais Organizador

Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar

as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Pedra - produção; Pedra - mercado; Pedra - limpeza; Pedra -desmonte de bloco Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522

V0202

FABRICAÇÃO DE PRESUNTO

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 3hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Conselho Técnico de Extensão Patrocinador

Universidade Federal de Viçosa Organizador

Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ter interesse no assunto Assunlo(s)

Embutido; Tecnologia de alimentos; Presunto Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato

Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG

Tel : (031)899-2156 Telex: (031)899-2203 Fax:(031)899-2203 V0203

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

CE, Brasil

Duração: 60 hs ; Periodicidade Mensal Promoção

Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT, Prefeituras municipais Organizador

Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC_

Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunlo(s)

Produto de limpeza Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522

V0204

FABRICAÇÃO DE QUEIJO DE MINAS PADRONIZADO

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ter interesse no assunto Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo Eventos Paralelos Este evento se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0205

FABRICAÇÃO DE REQUEIJÃO

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos_

Pessoas interessadas Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos, Requeijão Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ",no mês de julho Contato

Campus Universitário - Viçosa 36570-000 - MG - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0206

FABRICAÇÃO DE SALAME CASEIRO

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6 hs. , Periodicidade Anual

Promoção

Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ter interesse pelo assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Embutido; Salame Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro", em julho.

Contato

Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG - Brasil

Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0207

FABRICAÇÃO DE TIJOLO SOLO-CAL

CE, Brasil

Duração: 40 hs , Periodicidade Mensal Promoção

Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras municipais

Organizador    _

Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Material de construção; Tijolo solo cal - fabricação; Habitação; Tijolo Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522

V0208

FABRICAÇÃO DOMÉSTICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6 hs. , Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Química Assunto(s)

Produto de limpeza; Sabão Eventos Paralelos Esta curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro", em julho.

Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Fax:(031)899-2203

V0209

FERROCIMENTO ARTESANAL

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção Nucleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras municipais Organizador_

Nucleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Ferro - cimento Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522

V0210

FRUTICULTURA

Iguatu, CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção

EMATERCE

Patrocinador

EMATERCE; Prefeituras municipais Organizador EMATERCE Requisitos Ser produtor rural Assunto(s)

Fruticultura

Contato

Centro Administrativo Virgílio Távora. Av Central com

variante A - Cambeba

60838-900 - Fortaleza - CE - Brasil

Cx. Postal 05

Tel.: (085)274-1406 ramal 135 Fax. (085)274-1106

V0211

HIGIENE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE CALÇADOS

Campina Grande, PB, Brasil Duração. 21 HS , Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunto(s)

Calçado; Indústria de calçado - higiene e segurança Contato

_ R. Luiz Motta, 200 - Bodocongó_

Eventos_

58108-293 - Campina Grande - PB - Brasil Tel.: (083)333-1522 Fax: (083)333-2451

V0212

HIGIENE E SEGURANÇA PARA O SETOR DE CURTIMENTO

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 21 hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunto(s)

Couro; Curtimento; Higiene e segurança Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campina Grande - PB - Brasil

Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451

V0213

HIGIENE NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Nutrição e Saúde Requisitos Pessoas interessadas no assunto Assunto(s)

Higiene e saúde; Controle microbiológico Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2541 Fax: (031)899-2203

V0214

HORTICULTURA

Baturité, CE, Brasil

Duração: 40 hs , Periodicidade Irregular

Promoção

EMATERCE

Patrocinador

EMATERCE; Prefeituras municipais Organizador EMATERCE Requisitos Ser técnico nível médio ou superior Assunto(s)

Horticultura

Contato

Centro Administrativo Virgílio Távora. Av. Central com

Variante A - Cambeba

60839-900 - Fortaleza - CE - Brasil

Cx. Postal 05

Tel.: (085)274-1366 Fax: (085)274-1106

V0215

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE HÓTEIS E POUSADAS

Alto Paraíso, GO, Brasil Duração. 66hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnologos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Escolaridade média de 2. grau Assunto(s)

Hotelaria Contato Alto Paraiso

73770-000 - GO - GO - Brasil

V0216

LATICÍNIOS

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal Promoção

Nucleo de Tecnologia - NUTEC

'    135

Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras e Municípios Organizador

Nucleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 (dezesseis) anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 4 (quatro) operações matemáticas. Assunto(s)

Laticínio, Tecnologia de alimentos; Queijo; Doce de leite, Manteiga; Iogurte; Soro Contato

Rua Professor Romulo Proença - Campos do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (081)281-5211 ramal 213 Fax:(081)281-1532

V0217

LATICÍNIOS

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Bimensal

Promoção UECE/DTPOAER Patrocinador UECE - Pro-Reitoria de Extensão Organizador DTPDAER Requisitos Fazer solicitação ao Departamento Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Iogurte, Queijo, Manteiga; Ricota Eventos Paralelos Demonstrações Contato Av. Paranjano, 1700 - Serrinha 60740-000 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)292-4499 Fax: (085)292-7170

V0218

MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICO

CE, Brasil

Duração: 80 hs , Periodicidade Mensal Promoção_

Nucleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Secretaria de Ciência e Tecnologia Organizador

Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Eletrodoméstico - manutenção Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)284-5211 ramal 213 214

V0219

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA

CE, Brasil

Duração: 80 hs , Periodicidade Mensal Promoção

Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras municipais Organizador

Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber 1er, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Máquina de costura - manutenção Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522 V0220

MARKETING E PROPAGANDA DE PRODUTOS

Alto Paraíso, GO, Brasil Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Ter participado dos cursos: Organização de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários; Administração de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários Assunto(s)

Marketing; Propaganda Contato

R. da Fraternidade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraiso - GO - Brasil Tel.: (061)646-1160

V0221

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA A TRAÇÃO ANIMAL

CE, Brasil

Duração: 80 hs ; Periodicidade Irregular

Promoção EMATERCE Patrocinador EMATERCE, Prefeituras municipais Organizador EMATERCE Requisitos Ser técnico de nível médio ou superior Assunto(s)

Mecanização agrícola Contato

Centro Administrativo Virgílio Távora. Av. Central com

variante A - Cambeba

60839-900 - Fortaleza - CE - Brasil

Cx. Postal 05

Tel.: (085)274-1366 ramal 135 Fax: (085)274-1106

V0222

MEDICINA PREVENTIVA

PB, Brasil

Duração: 24 hs ; Periodicidade Anual Promoção_

SENAR - Administração Regional da Paraíba Patrocinador SENAR - Administração Regional da Paraíba Organizador SENAR - Administação Regional da Paraíba Assunto(s)

Saúde

Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0223

MODELISTA DE CALÇADOS

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 180 hs , Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Patrocinador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunto(s)

Calçado

Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campina Grande - PB - Brasil Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451

V0224

NOÇÕES BÁSICAS DE PRE-ACABAMENTO E ACABAMENTO DE COUROS

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 80 hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia de Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Assunto(s)

Couro (''ontato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campina Grande - PB - Brasil Tel.: (083)333-1522 Fax: (083)333-2451

V0225

NOÇÕES BÁSICAS DE PROCESSAMENTO DE COUROS

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 120 hs , Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunío(s)

Couro

Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campina Grande - PB - Brasil

Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451

V0226

NOÇÕES DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CURTIMENTO

Campo Grande, PB, Brasil Duração: 40 hs , Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunto(s)

Manutenção de Máquinas Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campo Grande - PB - Brasil Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451

V0227

OPERADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA À TRAÇÃO ANIMAL

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 80hs ; Periodicidade Irregular Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Produtores rurais e pessoas no mesmo ramo de atividade,na idade de 17 à 50 anos Assunto(s)

Mecanização agrícola à tração animal; Mecanização agrícola_

Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE Centro Administrativo Gov. Virgílio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel: (085)274-1366 R. 150 Fax: (085)274-1106

V0228

ORGANIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS

Alto Paraiso, GO, Brasil Duração. 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Grau de escolaridade - 1. grau; Estar ligado a algum tipo de movimento de organização comunitária Assunto(s)

Associativismo; Cooperativismo Contato

R. da Fraternidade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraiso - GO - Brasil

V0229

ORGANIZAÇÃO DE MICRO-EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Alto Paraíso, GO, Brasil Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Grau de escolaridade - 1. grau; Possuir alguma iniciativa nesse sentido Assunto(s)

Oportunidade de empreendimento_

Contato

R. da Fraternidade,20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraíso - GO - Brasil Tel.: (061)66-1160

V0230

PANIFICAÇÃO

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção Nucleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT, Prefeituras Municipais Organizador Nucleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as quatro operações matemáticas.

Assunto(s)

Panificação; Massa alimentícia; Bolo; Pizza, Panqueca Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campos do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (081)281-5211 Fax: (081)281-1532 V0231

PARASITOSES INTESTINAIS

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 4hs , Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Nutrição e Saúde Requisitos Pessoas interessadas no assunto Assunto(s)

Parasitose intestinal, Higiene e saúde; Epidemiologia -medida preventiva; Parasitose Eventos Paralelos

Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro", em julho Contato

Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG - Brasil

Tel.: (031)899-2541 Fax: (031)899-2203

V0232

PASTEURIZAÇÃO DE LEITE EM MINI USINAS

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6 hs. , Periodicidade Anual

Promoção

Conselho Técnico de Extensão Patrocinador

Universidade Federal de Viçosa Organizador

Departamento de Tecnologia de Alimentos Requisitos

Ter interesse pelo assunto

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Leite - pasteurização Eventos Paralelos Este evento de realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro", em julho Contato

Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG - Brasil

Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0233

PINTURA EM TECIDOS

PB, Brasil

Duração: 100 hs , Periodicidade Anual Promoção

SENAR - Administração Regional da Paraíba Patrocinador SENAR - Administração Regional da Paraíba Organizador

SENAR - Administração Regional da Paraíba Assunto(s)

Pintura em Tecido; Artesanato Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil

Eventos___

Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0234

PLANTAS MEDICINAIS

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção EMATERCE Patrocinador EMATERCE; Prefeituras municipais Organizador EMATERCE/NUTAS Requisitos Ser piodutor rural Assunto(s)

Planta medicinal; Remédio caseiro Contato

Centro Administrativo Virgílio Távora/Av. Central com

variante A - Cambeba

60839-900 - Fortaleza - CE - Brasil

Cx. Postal 05

Tel.: (085)274-1406 Fax: (085)274-1106

V0235

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE SUINA

SP, Brasil

Duração: 32 hs , Periodicidade Irregular Promoção

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - Departamento de Extensão Rural Requisitos

Ser produtor, trabalhador e/ou habitante da zona rural Assunto(s)

Carne suína; Detumado; Linguiça; Suinocultura; Bacon;

Toucinho, Salga; Presunto; Embutido; Tecnologia de alimentos Contato

CATI - Departamento de Extensão Rural Av. Brasil, 2.340

13073-001 - Campinas - SP - Brasil Cx. Postal 960

Tel : (0192)41-3900 Telex: 19-1132 Fax: (0192)41-4953 V0236

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE DEFUMADOS EM CARNE SUINA

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 48hs ; Periodicidade Irregular Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Destinados a criadores e beneficiadores de suínos na idade de 16 a 60 anos Assunto(s)

Carne suína; Embutido; Tecnologia de alimentos Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE Centro Administrativo Gov. Virgílio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel.: (085)274-1106 R. 150 Fax: (085)274-1106

V0237

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DO LEITE

Milagres, CE, Brasil

Duração: 40 hs , Periodicidade Irregular

Promoção

EMATERCE

Patrocinador

EMATERCE; Prefeituras municipais Organizador EMATERCE Requisitos Ser técnico, nível médio ou superior Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Leite - pasteurização;

Iogurte; Queijo; Doce; Manteiga Contato

Centro Administrativo Virgílio Távora. Av. Central com

variante A - Cambeba

60839-900 - Fortaleza - CE - Brasil

Cx. Postal 05

Tel.: (085)274-1406 Fax: (085)274-1 106 V0238

processamento de frutas

Brasília, DF, Brasil

Duração: 16hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento, Tecnologia de alimentos; Licor; Geléia; Doce Contato Eliane Molina

SAIN Parque Rural - Edf. Sede - Asa Norte 70770-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal 08-735 Tel.: (061)340-3068

V0239

PROCESSAMENTO DE FRUTAS TROPICAIS

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras municipais Organizador

Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Fruta - aproveitamento, Tecnologia de alimento; Goiaba -aproveitamento, Banana - aproveitamento; Caju -aproveitamento; Batata doce - aproveitamento; Mamão -aproveitamento; Abacaxi - aproveitamento; Jaca -aproveitamento; Acerola - aproveitamento Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Telex: (085)281-1522

V0240

PROCESSAMENTO DE LEITE E DERIVADOS

Brasília, DF, Brasil

Duração: 16hs , Periodicidade Anual

Promoção_

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo, Requeijão; Iogurte; Coalhada Contato Eliane Molina

SAIN Parque Rural - Edf. Sede - Asa Norte 70770-900 - Brasília - DF - Brasil Cx. Postal 08-735 Tel.: (061)340-3088

V0241

PRODUÇÃO, COLHEITA E ARMAZENAGEM DE ERVAS MEDICINAIS

Alto Paraiso, GO, Brasil Duração: 12hs , Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Ter participado dos cursos: Organização de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários; Administração de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários;

Marketing e propaganda de produtos

Assunto(s)

Fitoterapia do cerrado; Erva medicinal Contato

R. da Fraternidade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraiso - Go - Brasil Tel.: (061)646-1160

V0242

PRODUÇÃO ARTESANAL DE DERIVADOS DO LEITE

Caucaia, CE, Brasil

Duração: 80hs ; Periodicidade Irregular

Promoção

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará Requisitos

Produtores rurais na idade de 17 à 50 anos Assunto(s)

_ Laticínio, Tecnologia de alimentos; Leite - pasteurização;_

Queijo Minas Frescal; Queijo coalho, Ricota; Manteiga, Iogurte; Doce de leite, Doce; Queijo, Leite - aproveitamento Contato

Setor de Treinamento da EMATERCE Centro Administrativo Gov. Virgílio Távora - Cambeba 70839-900 - Fortaieza - CE - Brasil Cx. Postal 5

Tel : (085)2741366 R. 150 Fax: (085) 274-1106

V0243

PRODUÇÃO DE BANANA PASSA

Alto Paraíso, GO, Brasil Duração: 12hs , Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Ter participado dos cursos: Organização de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários, Administração de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários, Marketing e propaganda de produtos

Assunto(s)

Banana passa; Tecnologia de alimentos, Banana -aproveitamento; Doce, Fruta - aproveitamento Contato

R.da Fraternidade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraíso - GO - Brasil

V0244

PRODUÇÃO DE CONSERVA DE PEQUI

Alto Paraiso, GO, Brasil Duração. 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável

Requisitos_

Ter participado dos cursos: Organização de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários; Administração de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários; Marketing e propaganda de produtos

Assimto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Pequi -processamento; Conserva caseira; Alimento - conservação Contato

R. da Fraternidade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraiso - GO - Brasil Tel.: (061)646-1160

V0245

PRODUÇÃO DE SABÃO DE TINGUI

Alto Paraiso, GO, Brasil Duração. 6hs , Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável

Requisitos

Ter participado dos cursos: Organização de micro-empresas de processamento da produção agropecuária; Administração de micro-empresas de processamento da produção agropecuária; Marketing e propaganda de produtos

Assunto(s)

Sabão

Contato

R. da Fraternidade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraiso - GO - Brasil Tel.: (061)243-5499

V0246

PRODUÇÃO E ARMAZENAGEM DE AÇÚCAR MASCAVO

Alto Paraíso, GO, Brasil Duração: 12hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Patrocinador

Faculdade de Tecnólogos em Desenvolvimento Sustentável Organizador

Fundação Instituto Transdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável Requisitos

Participação nos cursos: Organização de micro-empresas de processamento de produtos agropecuários ; Administração de micro-empresas de processamento de produtosagropecuários e Marketing e Propaganda de produtos Assunío(s)

Açúcar mascavo; Tecnologia de alimentos; Cana de açúcar e derivados; Açúcar Contato

R.da Fraterniddade, 20 - Paraisinho 73770-000 - Alto Paraíso - GO - Brasil Tel.: (061)646-1160

V0247

PRODUTOS DE CONFEITARIA

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ter interesse pelo assunto Assunto(s)

Panificação; Tecnologia de alimentos, Confeitaria Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro", em julho.

Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0248

PRODUTOS DE SOJA NA ALIMENTAÇÃO

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 9hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador

Universidade Federal de Viçosa Organizador

Departamento de Tecnologia de Alimentos Requisitos

Ser pessoa interessada no assunto

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos, Soja - aproveitamento Eventos Paralelos

Este evento se realiza, anualmente , durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho Contato

Campus Universitário

36570-000 - Viçosa - MG - Brasil

Tel.: (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0249

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGRICULTORES EM AGROECOLOGIA

Madalena, CE, Brasil

Duração: 1 ano ; Periodicidade Anual

Promoção

ESPLAR

Organizador

ESPLAR

Requisitos

Ser Agricultor e vinculado a uma organização de classe 4Apoios5

Agências Internacionais de Cooperação e outros Assunto(s)

Agroecologia Eventos Paralelos

Seminário de Encontros sobre Recursos Genéticos e Créditos Alternativos Contato

Rua Princeza Izabel, 1271 - Centro 60015-061 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)252-1324 Fax: (085)252-2410

V0250

PROGRAMA TABA

Núcleo Bandeirante, DF, Brasil

Promoção

Fundação Cidade da Paz Patrocinador

Fundação Cidade da Paz - UNIPAZ Organizador Fundação Cidade da Paz - UNIPAZ Requisitos

Prioritariamente crianças pobres de 11 a 18 anos Assunto(s)

Programa Educativo; Administração; Relação humana, Cerâmica, Agricultura, Marcenaria; Arranjo floral; Costura; Apicultura; Piscicultura; Panificação Contato Sonia Sanchez Granja do Ipê

70001 - Núcleo Bandeirante - DF - Brasil Tel.: (061)380-1885; (061)380-1202

V025Í

QUALIDADE DE LEITE PARA PROCESSAMENTO

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6 hs ; Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Ter interesse no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio Eventos Paralelos Este evento se realiza, anualmente, durante a " Semana do Fazendeiro ", em julho.

Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2756 Fax: (031)899-2203

V0252

RECICLAGEM E COM POSTAGEM

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 24 hs ; Periodicidade Bimensal

Promoção Universidade Federal de Viçosa Requisitos

Técnicos de nível médio e superior; Pessoal envolvido na área afim 4Apoios5 Empresas públicas, particulares etc.

Assunto(s)

Saneamento ambiental; Resíduo orgânico - reciclagem e compostagem Eventos Paralelos Educação ambiental; Mobilização comunitária Contato Prof. João Tinoco P. Neto Campus Universitário - Viçosa 36570-000 - MG - MG - Brasil Tel.: (031)899-2743 Fax: (031)899-2172

V0253

REPARAÇÃO E COSTURA DE CALÇADOS

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 90 hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano franco Assunto(s)

Calçado

Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campina Grande - PB - Brasil Tel.: (083) 333-1522 Fax: (083) 333-2451

V0254

SAÚDE MATERNO-INFANTIL

PB, Brasil

Duração: 24 hs ; Periodicidade Anual Promoção

SENAR - Administração Regional da Paraíba Patrocinador SENAR - Administração Regional da Paraíba Organizador SENAR - Administração Regional da Paraíba Assunto(s)

Saúde

Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil______

---153

Eventos___

Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

V0255

SECAGEM DE COUROS

Campina Grande, PB, Brasil Duração: 20 hs ; Periodicidade Anual

Promoção

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Organizador

Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco Assunto(s)

Couro

Contato

Rua Luiz Motta, 200 - Bodocongó

58.108293 - Campina Grande - PB - Brasil

Tel.: (083) 333-1522 Telex: (083) 333-2451

V0256

SECAGEM DE MACÃ

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 6hs , Periodicidade Anual

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Tecnologia de Alimento Requisitos Pessoas interessadas no assunto Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Armazenamento, Maçã - secagem; Maçã - aproveitamento Eventos Paralelos Este curso se realiza, anualmente, durante a "Semana do Fazendeiro", no mês de julho Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.. (031)899-2156 Fax: (031)899-2203

V0257

SOLDAGEM

Fortaleza, CE, Brasil_

Duração: 80 hs , Periodicidade Mensal

Promoção Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras municipais Organizador

Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Soldagem

Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 Fax: (085)281-1522

V0258

TÉCNICAS AGRÍCOLAS

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Mensal

Promoção Núcleo de Tecnologia - NUTEC Patrocinador

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT; Prefeituras Municipais Organizador Núcleo de Tecnologia - NUTEC/PRODITEC Requisitos

Ser maior de 16 anos de idade. Saber ler, escrever e dominar as 04 operações matemáticas Assunto(s)

Agricultura, Solo; Caju - plantio; Muda; Consorciação,

Cajueiro - praga e doenças; Comercialização de produto;

Armazenamento

Contato

Rua Professor Rômulo Proença - Campus do Piei 60455-970 - Fortaleza - CE - Brasil Cx. Postal 1491

Tel.: (085)281-5211 ramal 213 214 Fax: (085)281-1522

----  155

V0259

TECNOLOGIA DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS

CE, Brasil

Duração: 40 hs ; Periodicidade Bimensal

Promoção UEC/DTPOAER Patrocinador UEC/Pro-Reitoria de Extensão Organizador DTPOAER Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Linguiça; Salame; Presunto; Defumado; Salga; Embutido Contato Av. Paranjano, 1700 - Serrinha 60740-000 - Fortaleza - CE - Brasil Tel.: (085)292-4999 ramal 460 Fax: (085)292-7170

V0260

TECNOLOGIA SANITÁRIA

Fortaleza, CE, Brasil

Duração: 40 hs , Periodicidade Variável

Promoção EMATERCE Patrocinador EMATERCE; Prefeituras municipais Organizador EMATERCE Requisitos Ser Produtor rural Assunto(s)

Saneamento; Higiene do corpo; Produto de limpeza Contato

Centro Administrativo Virgílio Távora. Av. Central com

variante A - Cambeba

60839-900 - Fortaleza - CE - Brasil

Cx. Postal 05

Tel.: (085)274-1366 ramal 135 Fax: (085)274-1106 V0261

TERAPIA DA REIDRATAÇÃO ORAL

Viçosa, MG, Brasil

Duração: 4hs , Periodicidade Anual_

156

Promoção Conselho Técnico de Extensão Patrocinador Universidade Federal de Viçosa Organizador Departamento de Nutrição e Saúde Requisitos Pessoas interessadas no assunto Assunto(s)

Reidratação oral Eventos Paralelos

Este curso se realiza, anualmente, durante a "Semana do Fazendeiro", em julho. Contato Campus Universitário 36570-000 - Viçosa - MG - Brasil Tel.: (031)899-2541 Fax: (031)899-2203

V0262

TRICÔ

PB, Brasil

Duração: 100 hs ; Periodicidade Anual Promoção

Administração Regional da Paraíba - SENAR Patrocinador Administração Regional da Paraíba - SENAR Organizador Administração Regional da Paraíba - SENAR Assunto(s)

Tricô; Artesanato Contato

Av. Francisco Manoel, 620 - Jaguaribe

58.015590 - João Pessoa - PB - Brasil Tel.: (083)241-2544 Fax: (083)241-1157

Os documentos, ou seja, as tecnologias registradas neste módulo, estão contidas em várias categorias tais como artigos/separatas, cartilhas, catálogos, fichas técnicas, folders, glossários, manuais, monografias, projetos de pesquisas e teses apresentados, dentro deles, em ordem alfabética de autor.

Convém informar que a coordenação do Guia optou por considerar como autor, para efeito de arranjo alfabético dos registros, a entidade onde o documento foi elaborado/concebido, isto sem prejuízo do autor pessoal que, quando existe, figura no corpo da referência bibliográfica, ou seja, do registro. Esta decisão ocorreu devido à observação de que as demandas e identificação das cartilhas, manuais e folders, pelos usuários, serem, em geral, pelo nome das entidades e também, em alguns casos, nos dados obtidos sobre documentos não constar o autor pessoal.

O módulo documentos apresenta 426 documentos.

ARTIGO; SEPARATA

D0263

A água fresca em casa: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Casa, comida e água fresca., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 9)

Assunto(s)

Poço; Encanamento de bambu; Cisterna; Filtro de areia;

Saneamento; Filtro Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0264

Apanhador de frutas: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Casa de ferreiro, espeto de ferro., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... ,11)

Assunto(s)

Apanhador de fruta Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0265

Armadilha de bambu para peixes: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa outra., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 3)

Assumo(s)

Armadilha para peixe Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061)340-3074

D0266

Armadilha para peixes de água doce: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Vivendo e aprendendo., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 2)

Assunto(s)

Armadilha para peixe Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061 )340-3074

D0267

Balança ou engate: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Quem semeia idéias., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 16)

Assunto(s)

Balança

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0268

Bebedouro para aves: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Como roca tem seu fuso, coisa velha tem seu uso., s.l. . MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 8)

Assunto(s)

Bebedouro para animal Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0269

Caçamba niveladora: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Quem seméia idéias., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 16)

Assunto(s)

Caçamba niveladora Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0270

Capinador manual: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Voce sabia que. s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... ,6)

Assunto(s)

Ferramenta agrícola; Capinador manual; Ferramenta Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0271

Carregador de sementes ou fertilizantes: In FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Quem semeia idéias., s.l. . MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 16)

Assunto(s)

Carregador de semente Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0272

Carrinho de mão de madeira: In: FUNDAÇÃO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Com menos suor neste rosto., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 13)

Assunto(s)

Carrinho de mão Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061)340-3074

D0273

Carrinho de mão feito com tambor de óleo: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Com menos suor neste rosto., s.l., s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 13)

Assunto(s)

Carrinho de mão Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0274

Carvão vegetal: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa outra., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 3)

Assunlo(s)

Carvão vegetal Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0275

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO. Processamento do doce em massa de banana: por Hermano Peixoto de Oliveira e José Flávio Rosa; Informativo do Núcleo Regional de Informação Tecnológica; v. 1; n.2. Salvador - BA : CEPED, 1993.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento, Doce, Banana - aproveitamento Depositário

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento - CEPED, (071)832-1116

D0276

Cercado desmontável para animais: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa outra., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 3)

Assunto(s)

Cercado para animal Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061)340-3074

D0277

Chuveiros: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÃO. Como roca tem seu fiiso, coisa velha tem seu uso., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 8)

Assnnto(s)

Chuveiro, Habitação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

_  Documentos

D0278

COELHO, Lígia Tratamento de água sem mistérios: R. Construir

s.l., 1992.

Assunto(s)

Agua - tratamento; Saneamento

D0279

Cola de peixe: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Sua aula, sua palma., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 1)

Assunío(s)

Cola

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0280

Combate a erosão: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa a outra., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 3)

Assunto(s)

Erosão - combate Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061)340-3074

D0281

Comedouro ou bebedouro para animais: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Como roca tem seu fuso, coisa velha tem seu uso., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 8)

Asstmto(s)

Comedouro para animal; Bebedouro para animal Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0282

Comedouro para aves: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Como roca tem seu fuso, coisa velha tem seu uso. s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo. . 8)

Assunto(s)

Comedouro para animal Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061)340-3074

D0283

Como conservar alimentos em casa: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Casa, comida e água fresca., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça,é um mundo..., 9)

Assunto(s)

Alimento - conservação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0284

Como preparar um bom adubo: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa outra., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo ..., 3)

Assunto(s)

Adubo

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061)340-3074

D0285

Compota de figo verde: produção artesanal.Boletim Informativo ITAL a,4, n.2. Campinas - SP, 1992.

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento, Tecnologia de alimentos, Doce, Figo -aproveitamento Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222

D0286

Conservação de carne de porco: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Um conto com muitos pontos, s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 5)

Assunto(s)

Carne suína - conservação; Tecnologia de alimentos,

Conservação de carne; Alimento - conservação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0287

Conservação de carnes e peixes: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Um conto com muitos pontos., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 5)

Assunto(s)

Alimento - conservação, Tecnologia de alimentos; Conservação de carne; Conservação de peixe Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0288

Construção com solo-cimento: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Casa, comida e água fresca., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 9)

Assimto(s)

Solo cimento; Habitação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0289

EControle de roedores em residências e instalações industriaisF: Bol.Inf.ITAL,v.4,n.l,jan/abr.. Campinas - SP, 1992.

Assunlo(s)

Roedor

D0290

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Silo subterrâneo para armazenagem de grãos: por Maria Regina Sartori e Benedito C.Aquino Almeida; Boletim Técnico CATI n. 195 Campinas - SP, 1992. 29 páginas.

Assunto(s)

Silo; Grãos - armazenamento, Silo subterrâneo Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41-1667

D0291

Defumação de peixes: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Um conto com muitos pontos., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 5)

Assunto(s)

Defumação de peixe; Tecnologia de alimentos; Defumado Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0292

DENDER, Ariene Gimenes F. Van; MORENO, Izildinha; GARCIA,,

Sandra. Uso de creme de leite de búfala e de vaca na fabricação do queijo tipo Mascarpone: R Inst Latic Cândido Tostes,a.43,n.259,pags.35-42. Campinas - SP, 1988.

Assimto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 D0293

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS Efeito de diferentes níveis de umidade do solo na produção do 1. e 2. cacho da bananeira (Musa cavendishii, Lambert) cv. Nanica:

por Juan Marciani Bendezú e outros. Belo Horizonte - MG :

EPAMIG, 1985. 24 páginas. (Boletim Técnico, \A)

Assunto(s)

Fruticultura; Banana nanica - irrigação Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central

D0294

Fabricação de sabão: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa outra., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 3)

Assunto(s)

Sabão

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0295

Faca: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO Casa de ferreiro espeto de ferro., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo.. .,11)

Assimto(s)

Utensílio doméstico, Faca Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0296

Farofa de peixe: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Vivendo e aprendendo., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 2)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Farofa de peixe Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0297

Ferramenta para cortar tambores: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa outra., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 3)

Assunto(s)

Ferramenta

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)3403074

D0298

Filtro de areia: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Você sabia que., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 6)

Assunto(s)

Filtro; Saneamento, Filtro de areia Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0299

Fogão de barro com chaminé: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Vivendo e aprendendo., s.l. : MOBFAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 2)

Assunto(s)

Fogão; Habitação; Fogão de barro com chaminé Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0300

Forno: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Você sabia que . s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo...

,6)

Assunto(s)

Forno; Habitação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0301

Forno para fogão de lenha: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Santo de casa faz milagres., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 12)

Assunto(s)

Utensílio doméstico; Habitação

_  Documentos

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca, (061)340-3074

D0302

Geléia - produção artesanal: Boletim Informativo ITAL v.5, n. 1.

Campinas, São Paulo, 1993.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Doce; Geléia Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 D0303

GHAVAMI, Khosrow. Bambu: um material alternativo na engenharia:

R. Engenharia n. 492. s.l., 1992. 23-27 páginas.

Assunto(s)

Construção civil; Bambu - habitação; Habitação D0304

Grade de dentes: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Quem semeia ideias., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 16)

Assunto(s)

Grade de dente Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0305

Guincho para poço: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Com menos suor neste rosto., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 13)

Assunto(s)

Guincho para poço; Saneamento; Poço Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0306

Impermeabilização: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Um conto com muitos pontos., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 5)

Assunto(s)

Impermeabilização

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0307

Inseticidas: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Os filhos da terra., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 15)

Assunto(s)

Inseticida

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3068

D0308

Iogurte - fabricação artesanal: Boletim Informativo ITAL, v.5, n.l. Campinas - SP, 1993.

Assunto(s)

Iogurte, Tecnologia de alimentos; Laticínio Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 D0309

Irrigador de hortas: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Como roca tem seu fuso, coisa velha tem seu uso., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 8)

Assunto(s)

Equipamento agrícola; Irrigador de horta Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0310

Máquina de lavar roupa: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Santo de casa faz milagres., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 12)

Assunto(s)

Máquina de lavar roupa; Utensílio doméstico Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0311

Moenda de cana: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Com menos suor neste rosto. s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 13)

Assunto(s)

Moenda de cana Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0312

Moinho para cereais: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Vivendo e aprendendo., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo..., 2)

Assunto(s)

Moinho; Moinho para cereal Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0313

Pá para mantimentos: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Como roca tem seu fuso, coisa velha tem seu uso., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 8)

Assunto(s)

Utensílio doméstico; Pá Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0314

Pá usada por dois homens: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa a outra., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo..., 3)

Assimto(s)

Ferramenta; Pá - preparação da lâmina Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0315

Pá, ancinho e cavadeira: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Casa de ferreiro, espeto de ferro., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 11)

Assunto(s)

Equipamento agrícola; Pá, Ancinho; Cavadeira Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0316

Prensa para extração de óleo: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO Com menos suor neste rosto., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 13)

Assunto(s)

Prensa para extração de óleo Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0317

Produção artesanal de picles em conserva: Boletim Informativo ITALv.4, n,l. Campinas - S.P., 1992.

Assunto(s)

Conserva caseira; Picles; Tecnologia de alimentos; Alimento -conservação Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222

D0318

Produto expandido do tipo " pururuca " : Boletim Informativo ITAL, v.4, n.3. Campinas - SP, s.d.

Assunto(s)

Pururuca

Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 R.131

D03I9

Proteção de sementeiras contra pássaros: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO Os filhos da terra., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 15)

Assunto(s)

Sementeira - proteção; Sementeira - proteção contra pássaro Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0320

Protetores para sementeiras e canteiros: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Os filhos da terra., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 15)

Assunto(s)

Sementeira - proteção, Sementeira - cobertura de bambu;

Sementeira - cobertura de folha Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074C

D0321

Pulverizador: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Uma coisa puxa outra., s.l. : MOBRAL, s.d.

(Cada cabeça é um mundo... , 3)

Assunto(s)

Pulverizador

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0322

Queijos de massa filada produção artesanal: Boletim Informativo ITAL, v.4, n.2. Campinas - SP, 1992.

Assunlo(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo de massa filada;

Queijo

Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 R.131

D0323

Ralador de mandioca. Utensílios domésticos: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO Com menos suor neste rosto., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... ,

13)

Assunto(s)

Ralador de mandioca; Utensílio doméstico Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0324

Refrigerador para carnes: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Voce sabia que., s.l : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 6)

Assunto(s)

Alimento - conservação; Refrigerador para carne Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074/D5

D0325

Salgação de peixes: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Um conto com muitos pontos., s.l : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 5)

Assunto(s)

Salgação de peixe, Tecnologia de alimentos, Alimento -conservação; Salga Depositário    .

_Documentos

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0326

Semeador manual: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Casa de ferreiro espeto de ferro., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo..., 11)

Assunto(s)

Equipamento agrícola; Semeador Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0327

Semeador para pequenas sementes: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Quem semeia idéias., s.l. : MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... , 16)

Assunto(s)

Semeador; Equipamento agrícola Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0328

Serra manual: In: FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO. Casa de ferreiro espeto de ferro., s.l. :

MOBRAL, s.d. (Cada cabeça é um mundo... ,11)

Assunto(s)

Equipamento agrícola; Serra manual Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal/Biblioteca - EMATER-DF, (061)340-3074

D0329

SOUZA, Cecília de Fátima. Construção de abrigos individuais móveis para bezerros utilizando a técnica do ferro cimento:

R. Construções Rurais e Ambiência,v. 1 ,n. 1 ,fev. 1992. Viçosa -MG : UFV/DEA, 1992. 13 páginas.

Assunto(s)

Abrigo para bezerro; Bezerreiro Depositário

Universidade Federal de Viçosa/Departamento de Engenharia Agrícola - DEA, (031)899-2734

D0330

TRONCOSO, Carlos Roberto; GALVÃO, Luiz. Habitação em roletes de madeira: In: MINTER/PNUD. Dez alternativas tecnológicas para habitação. Brasília - DF : MINTER/PNUD, 1989. 59-82 páginas.

Assunto(s)

Habitação em rolete de madeira, Habitação Depositário

Fundação Centro de Desenvolvimento das Aplicações em Madeira - DAM, (061)274-9193

D0331

TRONCOSO, Carlos Roberto; GALVÃO, Luiz. Habitação em madeira e lajes de pedra: In: MINTER/PNUD. Dez alternativas tecnológicas para habitação. Brasília - DF : MINTER/PNUD,

1989. 13-30 páginas.

Assunto(s)

Habitação em madeira; Habitação em laje de pedra; Habitação Depositário

Fundação Centro de Desenvolvimento das Aplicações da Madeira, (061)274-9193

D0332

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão.

Semeadeira manual para a cultura de cenoura: por Pedro Henrique Monnerat et al.. Viçosa - MG : UFV, 1983. 7 páginas. (Informe Técnico, 36)

Assunto(s)

Implemento agrícola; Semeadeira manual; Cenoura - cultura Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV D0333

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.Conselho de Extensão. Arrancador de capins indesejáveis em pastagens: por Mauri Martins

Teixeira, Og Arão Vieira Rubert. Viçosa - MG : UFV, 1994. 16 páginas. (Informe Técnico, 70)

Assunto(s)

Implemento agrícola Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV

CARTILHAS

D0334

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA. Controle biológico para a lagarta da mandioca. Vitória - ES : A-PTA, 1986. (Boletim Técnico A PTA. , n.3)

Assunto(s)

Inseto - controle biológico, Lagarta da mandioca - controle biológico Depositário

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa -AS-PTA, (021)285-2998

D0335

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA. Calda bordaleza 1. 3. Vitória - ES : A PTA, 1989. 7 páginas. (Boletim Técnico A PTA, n.5)

Assunto(s)

Calda bordalesa Depositário

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa -AS-PTA, (021)285-2998; (021)285-5857

D0336

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO ESTADO DO PARÁ. Móveis feitos em casa. Belém - Pará . ACAR-PA, 1975. 15 páginas.

Assunto(s)

Móvel - confecção Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER-PA, (091)255-0510

D0337

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DE SANTA CATARINA. Delícias com maçã e mel: por Vera Lúcia Machiavelli.

Florianópolis - SC : ACARESC , 1987. 36 páginas.

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Maçã -aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia -EPAGRI, (0482)34-0234

D0338

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DE SANTA CATARINA Como conservar frutas e verduras. Florianópolis - SC :

ACARESC, 1988. 22 páginas.

Assunto(s)

Alimento - conservação; Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Doce Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-0234

D0339

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DE SANTA CATARINA Produção e consumo de morangos. Florianópolis - SC .

ACARESC, 1988 15 páginas.

Assunto(s)

Morango - cultura; Morango - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-234

D0340

ASSOCIAÇÃO DE CREDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DE SANTA CATARINA. Um

jeito gostoso de se alimentar. Florianópolis - SC : ACARESC,

1991. 28 páginas.

Assunío(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Maçã -aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-0234

D0341

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DE SANTA CATARINA. Receitas caseiras com mandioca. Florianópolis - Santa Catarina : ACARESC, 1986.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Mandioca - aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-0234

D0342

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DE SANTA CATARINA. Fabricação de queijo caseiro. Florianópolis - SC : ACARESC,

1989. 12 páginas.

Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologias de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-0234

D0343

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DE SANTA CATARINA. Delícias com hortaliças. . Florianópolis - Santa Catarina :

ACARESC, 1988. 17 páginas.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Hortaliça - aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão Tecnológica de Santa Catarina - EPAGRI

D0344

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO.

Como fazer pia em argamassa armada. Brasilia - DF : IBICT,

1995. 25 páginas. (Banco de Soluções, 28)

Assunto(s)

Pia - argamassa armada; Habitação Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, (061)217-6323

D0345

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO.

Como fazer telha mista de cimento e areia. Brasilia - DF : IBICT, 1995. 45 páginas. (Banco de Soluções, 27)

Assunto(s)

Habitação; Material de construção; Telha Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0346

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO.

Como fazer telhão em argamassa armada. Brasilia - DF, 1995. (Banco de Soluções , 29)

Assunto(s)

Habitação; Material de construção; Telha; Argamassa armada Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0347

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO Como fazer construção habitacional em solo-cimento. Brasilia - DF : IBICT, 1995. (Banco de Soluções, 26)

Assunto(s)

Habitação; Solo-cimento Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0348

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS. Terra de mata terra roça. Belo Horizonte - MG, 1991. 10 páginas.

(Aprendendo com a natureza, 1)

Assunto(s)

Agricultura alternativa

D0349

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS . Plantar conservando o solo. Belo Horizonte - MG, 1991. 12 páginas.

(Tecnologias Alternativas, 1)

Assutrío(s)

Conservação do solo; Plantio

D0350

CENTRO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA DO DISTRITO FEDERAL

Industrialização do leite caprino e bovino. Brasília - DF :

CEAG/DF, 1984. 38 páginas. (Perfis de Oportunidade de Investimento Industrial, 2)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Leite caprino -industrialização, Leite bovino - industrialização

D0351

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CAT; REDE DE INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS - REDE. Adubação verde. Belo Horizonte - MG : CAT/REDE, s.d. 14 páginas. (Tecnologias Alternativas, n.4)

Assunto(s)

Adubação verde

D0352

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO . Como construir um silo de ferro-cimento. São Paulo - SP : Associação Brasileira de Cimento Portland - ABC, 1988.

Assunto(s)

Silo; Cereal - armazenamento; Ferro - cimento - construção

Depositário

Associação Brasileira de Cimento Portland - ABC, (011)268-5111

D0353

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO . Cartilha para construção de paredes monolíticas em solo-cimento. Rio de

Janeiro - RJ : BNH-DEPEA, 1985. 39 páginas.

Assimto(s)

Habitação; Solo cimento - parede monolítica Depositário

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro - CEF

D0354

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Aqualino em a fábrica de água no meio rural. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d.

Assimto(s)

Agua - tratamento; Saneamento Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR D0355

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Como evitar cólera: por Evelise Maria de Mello Filipetto; Rodolfo Alves de Oliveira Neto. Brasília - DF : IBICT, 1995. 18 páginas. (Banco de Soluções, 30)

Assunto(s)

Cólera; Saneamento Depositário

Instituto de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT,

(061)217-6323

D0356

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE Como fazer

e usar sistema condominial de esgotos sanitários: por Maria Geny Formiga de Farias; Hercília Coelho de Medeiros coord..

Brasília - DF : IBICT, 1995. 39 páginas. (Banco de Soluções, 31)

Assunto(s)

Saneamento; Construção de esgoto; Drenagem sanitária Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0357

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL Hortaliças na alimentação: por Lygia Pereira. Campinas - SP : CATI, 1989.

43 páginas. (Instrução Prática, 181)

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Hortaliça - aproveitamento Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41-1667,(0192)41-1888

D0358

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL Vamos saborear as frutas: por Lygia Pereira. Campinas - SP : CATI, 1992.

(Instrução Prática, 237)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento, Tecnologia de alimentos; Doce Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41-3900;(0192)41-1667,(0192)41-1888

D0359

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Produção artesanal de alguns derivados do leite: por José Carlos Rosa et al. Campinas - SP : CATI, 1993. (Instrução Prática, 255)

Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo; Iogurte;

Requeijão; Manteiga; Chantilly; Doce de leite; Leite condensado Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41-3900

D0360

COORDENADOR!A DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Milho verde -fubá - canjica: receitas por Lygia Pereira. Campinas - SP :

CATI, 1990. (Instrução Prática , 245)

Assunto(s)

Milho - aproveitamento; Tecnologia de alimentos Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41-3900

D0361

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Processamento artesanal de carne suína: por Mário Eduardo Fumes et al..

Campinas - SP : CATI, 1993. (Instrução Prática, 258)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Carne suína; Carne e derivados Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41 -3900; (0192)41 -1667

D0362

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL Mandioca: preparações culinárias por Beatriz Cantusio Pazinato.

Campinas - SP : CATI, 1991. (Instrução Prática, 252)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Mandioca - aproveitamento Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41 -3900; (0192)41-1888

D0363

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Pães caseiros e outras receitas: Campinas - SP : CATI, 1993. 21 páginas.

(Instrução Prática, 236)

Assunto(s)

Panificação; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul - EMPAER, (067)383-2580

D0364

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.Centro Nacional de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial de Alimentos. Manual para construção de um secador de frutas a nível do produtor rural: por Felix Emílio Prado Cornejo et al.. Rio de Janeiro

- RJ : EMBRAPA-CTAA, 1991. 18 páginas. (EMBRAPA/CTAA, 6)

Assunto(s)

Secagem de alimento; Secador de fruta Depositário

Centro Nacional de Pesquisa Agropecuária - CTAA,

(021)410-1353

D0365

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.UEPAE de Manaus. Secador solar: alternativa para secagem de alimentos: por

Leopoldo Brito Teixeira . Manaus - AM : UEPAE, 1980.

(Comunicado Técnico, 8)

Assunto(s)

Secador solar; Secagem de alimento; Alimento - secagem;

Alimento - conservação Depositário

Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Manaus

- UEPAE-Manaus, (092)234-3426

D0366

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.UEPAE de Porto Velho. Recomendações técnicas para o cultivo do alho (Allium sativum L.) no Estado de Rondônia: por Aymbiré Francisco A. da Fonseca, Maria da Penha Angeletti.. Porto Velho - RO :

UEPAE - Porto Velho, 1988. 15 páginas. (Circulara Técnica,

15)

Assunto(s)

Alho - cultura

D0367

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Construa uma estufa à lenha tipo capelinha. Fortaleza- CE :

EMATERCE, s.d.

Assunto(s)

Documentos_______

Estufa a lenha - construção; Castanha de caju -beneficiamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)274-1172

D0368

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Receitas caseiras. 4. Manaus - AM : EMATER-AM,

1988. 92 páginas. (Extensão Rural, 01)

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Alimento - conservação, Picles;

Cereal - aproveitamento; Peixe - aproveitamento; Fruta -aproveitamento; Legume - aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0369

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Delícias do milho. Manaus - AM : EMATER - AM,

1992. 52 páginas. (Delícias, 1)

Assimto(s)

Milho - aproveitamento; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER -AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0370

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Delícias da laranja. Manaus - AM : EMATER-AM, s.d. 19 páginas.

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Laranja - aproveitamento; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548, (092)663-4030

D0371

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Receitas caseiras de plantas medicinais. Fortaleza - CE :

EMATERCE, 1992.

Assunto(s)

Planta medicinal, Remédio caseiro Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)274-1172

D0372

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ / Núcleo de Tecnologia Alimentar e Sanitária. Receitas deliciosas para fazer. Fortaleza - CE : EMATERCE, s.d.

Assunto(s)

Laticínio; Queijo; Ricota; Doce Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)274-1172

D0373

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Delícias da melancia. Manaus - AM : EMATER-AM,

1992. 10 páginas. (Delícias, 3)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento, Tecnologia de alimentos; Melancia -aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548, (092)663-4030

D0374

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Delícias do cupuaçu. Manaus - AM : EMATER-AM , s.d. 41 páginas.

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Cupuaçu -aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do

Documentos_____

Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0375    _

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Conserva caseira: por Eliane M. Molica; Sônia M.

Ferreira. Brasília - DF : IBICT, 1994. 36 páginas. (Banco de Soluções, 21)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos, Conserva caseira; Alimento -conservação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0376

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Remédios caseiros. Brasília-DF : EMATER-DF, 1988 54 páginas.

Assunto(s)

Medicamento caseiro Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0377

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Defensivos caseiros: pragas e doenças. Brasília -DF : EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Defensivo caseiro Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, (061)340-3074

D0378

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Construção manual de drenos: por Elmano Engel Ayer.

Brasília - DF : EMATER-DF, 1985. 16 páginas.

Assimto(s)

__Documentos

Dreno - construção Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0379

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Vamos criar galinhas?: por José Lopes Germano.

Brasília - DF : EMATER-DF, 1989. 28 páginas.

Assunto(s)

Avicultura

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, (061)340-3074

D0380

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Produtos artesanais de limpeza s.l. : EMATER-DF,

1992.

Assnnto(s)

Produto de limpeza Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-DF,

(061)274-2211 R. 142

D0381

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Plantas medicinais, s.l : EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Planta medicinal Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)274-2211

D0382

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Pomar doméstico: por Francisco Antônio Câncio de Matos. Brasília - DF : EMATER-DF, 1992 35 páginas.

Assunto(s)

Fruticultura; Pomar doméstico Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0383

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Pãezinhos de mandioca. Brasília - DF : EMATER-DF,

s.d.

Assunto(s)

Mandioca - aproveitamento; Tecnologia de alimentos;

Panificação

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0384

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Sorvete caseiro. Brasília - DF : EMATER-DF, s.d.

Assunlo(s)

Sorvete artesanal; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0385

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Curso de embutidos e defumados de suínos. Brasília - DF : EMATER-DF, s d

Assunto(s)

Embutido; Defumado de carne de suíno; Defumado; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0386

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Aprenda a fazer licores: por Anete Barbosa Fritz Neves. Brazlândia - DF : EMATER-DF, 1988.

Assunto(s)

Bebida; Tecnologia de alimentos; Licor Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)274-2211 R. 142

D0387

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Subprodutos do tomate: por Vera Oni Ferreira.

Brasília - DF : EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Tomate - aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0388

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Iogurte. Brasília - DF : EMATER-DF, s.d

Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Iogurte Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)3403074

D0389

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Horta doméstica. Brasília - DF : EMATER-DF, 1992.

Assunto(s)

Horticultura

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0390

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Sucos alternativos. Brasília - DF : EMATER-DF,

s.d.

Assunto(s)

Suco; Bebida; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0391

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Picles. Brasília - DF : EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Conserva caseira; Tecnologia de alimentos; Picles; Alimento -conservação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0392

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Prevenção de acidentes no uso de defensivos agrícolas. Manaus - AM . EMATER-AM, 1990. 19 páginas.

(Fitotecnia)

Assunto(s)

Defensivo agrícola - prevenção de acidentes Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0393

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS Sistema de produção para criação de Tambaqui no estado do Amazonas. Manaus - AM : EMATER-AM, 1992. (Sistema de Produção, 01)

Assunto(s)

Piscicultura; Tambaqui - criação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0394

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS Citricultura no estado do Amazonas: um estudo sumário. Manaus - AM : EM ATER-AM, 1993. 29 páginas.

(Estudos, 1)

Assunto(s)

Citricultura

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548, (092)663-4030

D0395

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Papel feito a máo. Brasília - DF : EMATER-DF, s.d.

Assimto(s)

Papel reciclado Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-AM, (061)340-3074

D0396

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Tratamento dos bezerros. Manaus - AM : EMATER-AM, s.d.

Assunto(s)

Pecuária, Bezerro - tratamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548, (092)663-4030

D0397

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Fogão

com forno e sem fumaça: como fazer: por Francisco Dias Vasconcelos. Brasília - DF : IBICT, 1995 18 páginas.

(Banco de Soluções, 23)

Assunto(s)

Fogão - construção; Habitação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -

Documentos__

EMATER-CE, (085)274-1366

D0398

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Construa um fogão a lenha : prático, rápido, econômico, e não dá fumaça. Belo Horizonte - MG : EMATER-MG, s.d. 12 páginas.

Assunto(s)

Fogão; Habitação; Fogão a lenha Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMARE-MG, (031)

D0399

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Fossa séptica SBM. Belo Horizonte - MG :

EMATER-MG, s.d. 23 páginas

Assunto(s)

Fossa séptica; Saneamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG

D0400

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Fogão com forno e sem fumaça: como fazer por Francisco Dias Vasconcelos. Brasília - DF : IBICT, 1995. 18 páginas.

(Banco de Soluções, 23 ï

Assunto(s)

Habitação; Fogão Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0401

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Cartilha do pequeno produtor vazanteiro: por Francisco Alves de Souza. Fortaleza : EMATERCE, 1990. 24 páginas.

(Informações Técnicas, 29)

Assunto(s)

Cultura de vazante Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará/Núcleo de Estudos, Avaliação e Documentação - EMATERCE, (083)274-1366 R.135

D0402

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Energia eólica: por Paulo José Paiva Cavalcante. Fortaleza -CE : EMATERCE, 1988. 16 páginas. (Tecnologia Adaptada, 2)

Assunto(s)

Energia; Energia eólica Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)2741366 R.135

D0403

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ Cartilha de tração animal: por João Bosco de Oliveira.

Fortaleza - CE : EMATERCE, 1988. 50 páginas.

Assunto(s)

Equipamento agrícola; Mecanização agrícola Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATERCE,

(085)274-1366

D0404

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Mini-silo de cabaça adaptado para grãos: por Inácio Moreira Cruz. Russas - CE : EMATERCE, 1987. 9 páginas.

Assunto(s)

Armazenamento; Grãos - armazenamento; Silo; Silo de cabaça Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)274-1366

D0405

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Construa sua privada higiênica: evite a verminose. s.l.,

s.d. 14 páginas.

Assunto(s)

Saneamento; Privada higiênica, Privada Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)274-1366

D0406    r

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Caju

preparação culinária, utilização por Rita Lesmame de Pontes.

Fortaleza - CE : EMATERCE, 1991. 22 páginas. (EMATERCE.

Leituras Selecionadas, 13)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Caju -aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)229-3066 R. 135

D0407

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Núcleo

de Tecnologia Alimentar e Sanitária. Receitas de mandioca, s.l. : EMATERCE, 1993.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos, Mandioca - aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)229-3066 R. 135

D0408

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE DO

NORTE O sorgo na alimentação humana. Natal - RN :

EMATER-RN, 1982.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Sorgo - aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande

do Norte - EMATER-RN, (084)231-6200

D0409

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO MARANHÃO Construção de horta doméstica: por Carlos Valeriano Moreira Filho; Ney Figueiredo Saldanha Filho. São Luís - MA : EMATER-MA, 1984. 25 páginas. (Série Assistência Técnica, 06)

Assunto(s)

Horticultura

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Maranhão - EMATER-MA, (098)223-3584

D0410

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO MARANHÃO. Alimentação alternativa: receitas por Ana Joaquina da Silva Neta; Maria Luzimar Costa Ferreira. São Luís - MA :

EMATER-MA, 1994. 32 páginas. (EMATER-MA Saúde e Nutrição,

01)

Assunto(s)

Alimento alternativo, Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Maranhão - EMATER-MA, (098)223-3584; 223-3926

D0411

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Como fazer produtos caseiros derivados do leite.

Brasília - DF : IBICT, 1994. 38 páginas. (Banco de Soluções, 22)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio, Queijo; Iogurte;

Manteiga; Doce; Sorvete artesanal; Chantilly Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3088

D0412

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. Sistema de produção de porco tipo banha na zona da mata de Minas Gerais.

Belo Horizonte - MG : EPAMIG/PROMATA, 1982. 19 páginas

Assunto(s)

Suinocultura; Porco tipo banha Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV

D0413

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA. A moranga na cozinha. Florianópolis - SC .

EPAGRI, 1992. 14 páginas. (EPAGRI.Documentos, 130)

Assunto(s)

Moranga - aproveitamento, Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-1344; (0482)34-0066

D0414

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA. Receitas com peixes. Florianópolis - SC :

EPAGRI, 1993. 21 páginas. (Boletim Didático, 3)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Peixe - aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão Tecnológica de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-1344; (0482)34-0066

D0415

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA. Receitas caseiras com banana: por Idanei Bortoluzzi Sasso. Brasilia - DF : IBICT, 1993. 20 páginas.

(Banco de Sopluções, 8)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Banana -aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-0234

D0416

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA. Como fechar os vidros com plástico: por Margarete Fernandes Mendes. . Brasilia - DF : IBICT, 1993.

20 páginas. (Banco de Soluções, 7)

Assunto(s)

Vidro - vedação Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologias -EPAGRI, (0482)34-0234

D0417

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Criar marrecos em arrozeiras na entressafra um bom negócio.Florianópolis - SC : EPAGRI, 1992. (Boletim Didático, 1)

Assunto(s)

Marreco - criação Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-1344; (0482)34-0066

D0418

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO TECNOLÓGICA DE SANTA

CATARINA. Fabricação caseira de licores: por Jane Buss.

Florianópolis - SC : EPAGRI, 1993. (Boletim Didático, 2)

Assunto(s)

Bebida; Tecnologia de alimentos; Licor Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-1344; (0482)34-0066

D0419

EMPRESA DE PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MATO

GROSSO DO SUL. Receitas com inhame: por Irene Silva Prado;

Maria de Fátima da Silva. Campo Grande - MS : EMPAER, 1991.

25 páginas. (EMPAER. Documentos, 39)

Assunto(s)

Inhame - aproveitamento, Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul - EMPAER, (067)726-4121

D0420

EMPRESA DE PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MATO

GROSSO DO SUL. O abacaxi na alimentação: por Irene Silva Prado; Ana Monteiro de Souza. Campo Grande - MS : EMPAER,

1986. 37 páginas. (Documentos, 10)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Abacaxi -aproveitamento Depositário

Empresa de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural do Mato Grosso do Sul - EMPAER, (067)383-2580

D0421

EMPRESA DE PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MATO

GROSSO DO SUL. O pão nosso de cada dia: receitas por Maria de Lourdes Felizardo. Campo Grande - MS : EMPAER, 1984. 37 páginas. (Documentos, 7)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Panificação Depositário

Empresa de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul - EMPAER, (067)383-2580

D0422

EMPRESA DE PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MATO

GROSSO DO SUL Pomar caseiro: por Márcio Sandrini; Maria de Lourdes Felizardo. Campo Grande - MS : EMPAER, 1989. 30 páginas. (EMPAER. Documentos, 2)

Assimto(s)

Pomar doméstico

D0423

EMPRESA PEERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Silagem em mutirão: uma prática que deu certo por J.N. de Melo e outros.

Recife - PE : IP A, 1992. 6 páginas. (Comunicado Técnico,

51)

Assunto(s)

Silagem ; Silagem; Armazenamento; Milho - ensilagem; Sorgo -ensilagem Depositário

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA,

(081)445-2200

D0424

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO PARÁ Vamos criar coelhos : por Eva Maria Daher Abufaiad. Belém - PA : Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 1993. 26 páginas.

Assimto(s)

Cunicultura

D0425

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO PARÁ Vamos fazer um pomar: por Batista Benito Gabriel Calzavara. Belém - PA : Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 1994. 25 páginas.

Assunto(s)

Pomar doméstico; Fruticultura

D0426

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO PARÁ Faça um jardim : por Heliana Maria Silva Brasil. Belém - PA : Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 1993. 28 páginas.

Assunto(s)

Jardinagem

D0427

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO PARA Armazenamento de grãos na fazenda: por José Albuquerque; Altevir Lobato de Melo.

Belém - PA : Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 1993.

31 páginas.

Documentos_

Assitnto(s)

Grãos - armazenamento

D0428

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO PARA. Unidade de Apoio a Extensão. Rãs: manejo e instalações por Waldir Antonio do Nascimento Silva. Belém - PA : Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 1992. 23 páginas.

Assunto(s)

Ranicultura

D0429

FUNDAÇÃO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DAS APLICAÇÕES DE MADEIRAS NO BRASIL - DAM. Taipa em painéis modulados. Brasília - DF : MEC/CEDATE, 1988. 70 páginas. (Sistemas Construtivos, 3)

Assunto(s)

Construção escolar, Habitação em taipa; Habitação; Construção civil Depositário

Fundação Centro de Desenvolvimento das Aplicações de Madeiras no Brasil - DAM, (061)274-9193

D0430

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA PARAÍBA; CENTRO DE

FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS DE BANANEIRAS. Queijo de manteiga: por Stela de Lourdes R. de Mendonça; Antônio Valdevino dos Santos; Cláudia Veronica S.Guerrero, s.l. : FUNCETI, s.d.

28 PÁGINAS. (Série PROTIL)

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Queijo de manteiga;

Queijo

Depositário

Fundação Centro de Tecnologia Industrial da Paraíba - FUNCETI, (083)224-7086 D0431

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA PARAÍBA; CENTRO DE FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS DE BANANEIRAS. Queijo de coalho: por Stela de Lourdes R. de Mendonça; Antônio Valdevino dos Santos; Cláudia Veronica Serey Guerrero, s.l. : FUNCETI,

s.d. 26 páginas. (Série PROTIL)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Queijo; Queijo de coalho Depositário

Fundação Centro de Tecnologia Industrial da Paraíba - FUNCETI (083)224-7086

D0432

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA PARAÍBA. Ricota por Stela de Lourdes R. de Mendonça; Antonio Valdevino dos Santos; Cláudia Veronica Serey Guerrero, s.l. : FUNCETI, s.d. 14 páginas. (SÉRIE PROTIL)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Queijo; Ricota Depositário

Fundação Centro de Tecnologia Industrial da Paraíba - FUNCETI ,(083)224-7086

D0433

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA PARAÍBA; CENTRO DE

FORMAÇÃO DE TECNOLOGOS DE BANANEIRAS. Leite: entre a ordenha e a usina definição de qualidade, s.l. : FUNCETI, s.d. 18 páginas. (Série PROTIL)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Leite - higienização Depositário

Fundação Centro de Tecnologia Industrial da Paraíba - FUNCETI ,(083)224-7086

D0434

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA PARAÍBA; CENTRO DE

FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS DE BANANEIRAS. Manteiga de garrafa: por Stela de Lourdes R.Mendonça; Antônio V. dos Santos;

Cláudia Veronica S. Guerrero, s.l. : FUNCETI, s.d. 14 páginas.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Manteiga de garrafa;

Manteiga

Depositário

Fundação Centro de Tecnologia Industrial da Paraíba - FUNCETI, (083)224-7086 D0435

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS Manual para produção artesanal de aguardente: por Regina Lúcia T. Lopes.

Brasília - DF : IBICT, 1994. 25 páginas. (Banco de Soluções, 20)

Assunto(s)

Aguardente

Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0436

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PERNAMBUCO Doce de leite: por Ana Lúcia C.Carvalho Coelho et al.. Recife - PE : ITEP,

1985. (Indústria caseira, 10)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos ; Doce; Leite - doce; Leite -aproveitamento Depositário

Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco.

Departamento de Informação Tecnológica - ITEP/DIT,

(081)271-4399 R.173

D0437

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Licores

: por Ana Lúcia C. Carvalho Coelho et al.. Recife - PE :

ITEP, 1985. (Indústria Caseira, 2 )

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Bebida; Licor Depositário Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pemambuco.Departamento de Informação Tecnológica - ITEP/DIT, (081)271-4399 R.173

D0438

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Macarrão. Recife - PE : ITEP, 1985. (Indústria caseira, 8)

Assunlo(s)

Tecnologia de alimentos; Massa alimentícia; Macarrão Depositário Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco. Departamento de Informação Tecnológica - ITEP/DIT, (081)271-4399 R. 173

D0439

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Goiaba,

caju e jaca : doces em calda por Ana Lúcia C. Carvalho Coelho et al.. Recife - PE : ITEP, 1985. (Indústria caseira, 7)

Assunlo(s)

Tecnologia de alimentos; Doce; Goiaba - aproveitamento; Caju

- aproveitamento; Jaca - aproveitamento; Fruta -aproveitamento

Depositário Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco.Departamento de Informação Tecnológica - ITEP/DIT, (081)271-4399 R.173

D0440

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Vinho:

por Ana Lúcia C. Carvalho Coelho et al.. Recife - PE : ITEP,

1985. 3 páginas. (Indústria Caseira)

Assunto(s)

Bebida; Tecnologia de alimentos; Vinho Depositário Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco. Departamento de Informação Tecnológica,

(081)271-4399

D0441

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Banana

- doce em massa: por Ana Lúcia C. Carvalho Coelho et al.. .

Recife - PE . ITEP, 1985. (Indústria Caseira)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Banana - aproveitamento, Doce Depositário Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco. Departamento de Informação Tecnológica - ITEP/DIT, (081)271-4399 R. 173

D0442

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNÓLOGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Pão:

por Ana Lúcia C. Carvalho Coelho et al.. 1. Recife - PE :

ITEP, 1985. (Indústria caseira, 9)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Panificação Depositário Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco.Departamento de Informação Tecnológica - ITEP/DIT,

(081)271-4399 R. 173

D0443

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Aprendiz de pedreiro: uma experiência da Coordenação Regional do Rio Grande do Norte.

Brasília - DF . SESP, 1993. 5 páginas.

Assunto(s)

Pedreiro; Formação profisssional Depositário

Fundação Nacional de Saúde - FNS, (061)315-2868; 315-2575 D0444

FUNDAÇÃO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer colorau: por Diana Jereissati Hiluy. Brasília - DF : IBICT, 1994. 15 páginas. (Banco de Soluções, 13)

Assunto(s)

Colorau; Tecnologia de alimentos; Tempero artesanal Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC (085)243-7281

D0445

FUNDAÇÃO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Como fazer pão caseiro: por Mirian das Chagas Medeiros. Brasília - DF :

IBICT, 1993. 22 páginas. (Banco de Soluções, 5)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Panificação Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281

D0446

FUNDAÇÃO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer vinagre: por Afrânio Maia Gurgel; Joaquim A. de M. Filho; Sônia Matos.

Brasília - DF . IBICT, 1993. 20 páginas. (Banco de Soluções, 9)

Assunto(s)

Vinagre

Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281

D0447

FUNDAÇÃO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer compota de manga: por Afrânio Maia Gurgel et al.. Brasília - DF :

IBICT, 1993. 20 páginas. (Banco de Soluções, 2)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Manga -aproveitamento; Doce Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281

D0448

FUNDAÇÃO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Molho de pimenta. Brasília - DF : IBICT, 1994. 19 páginas. (Banco de Soluções, 19)

Assunto(s)

Molho artesanal; Tecnologia de alimentos; Molho de pimenta Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281

D0449

FUNDAÇÃO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer goiaba em calda: por Francisco Aécio de Castro. Brasília - DF : IBICT,

1993. 38 páginas. (Banco de Soluções, 3)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Goiaba -aproveitamento; Doce Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281

D0450

FUNDAÇÃO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Aproveitamento industrial do caju (Anacardium occidentale): relatório final por Geraldo Arraes Maia coord.. Fortaleza - CE : NUTEC,

1982. 52 páginas. (Série Relatóario, 1)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Caju -aproveitamento Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)226-8688; 226-7944

D0451

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Como fazer tijolo solo - cal: por Aldo Almeida Oliveira; Antônio Edvar Andrade Filho; Carlos Monteiro Barbosa. Brasília - DF : IBICT, 1995.

30 páginas. (Banco de Soluções, 25)

Assunto(s)

Material de construção; Habitação; Tijolo solo cal; Tijolo Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281

D0452

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer leite e farinha de soja: por Lair Chaves Cabral; Francisco Aécio de Castro. Brasília-DF : IBICT, 1994. 23 páginas. (Banco de Soluções, 15)

Assimto(s)

Farinha; Tecnologia de alimentos; Farinha de soja; Leite de soja; Soja - aproveitamento Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC, (085)243-7281

D0453

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer cajuína: por Antonio Renato S. Casimiro; Francisco Aécio de Castro;

Juarez Braga Soares. Brasília - DF : 1BICT, 1994. 21 páginas. (Banco de Soluções , 18)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento, Cajuína; Caju - aproveitamento;

Bebida; Tecnologia de alimentos Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial, (085)243-7281 D0454

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Como fazer salada de frutas: por Francisco Aécio de Castro; Joaquim A. de Mesquita Filho; Sônia Matos Coelho. Brasília - DF : IBICT, 1994. 31 páginas. (Banco de Soluções, 19)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Salada de fruta Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)223-1211;(085)226-8688

D0455

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Caju em calda: por Luciano Flávio F. de Holanda coord.. 1985. Fortaleza - CE .

NUTEC, 1985. 32 páginas. (Implantação de Microempresas, 10)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Caju -aproveitamento; Doce Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC

D0456

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer doce, néctar e compota de mamão: por Francisco Aécio de Castro.

Brasília - DF : IBICT, 1993. 33 páginas. (Banco de Soluções, 4)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Mamão -aproveitamento; Doce; Néctar Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7881;(085)223-1211

D0457

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Polpa, néctar e geléia de tamarindo: por Regina Lane Montenegro Coelho,

Francisco Aécio de Castro. Fortaleza - CE . NUTEC , 1989.

(SIC/NUTEC - Implantação Microempresa, 31 )

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Tamarindo -aproveitamento; Doce; Polpa; Néctar Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281;(085)223-1211

D0458

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Néctar de graviola: por Francisco Aécio de Castro. Fortaleza - CE : NUTEC, 1989.

29 páginas. (SIC/NUTEC - Implantação Microempresa, 14)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Fruta -aproveitamento; Néctar; Graviola - aproveitamento Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281;(085)223-1211

D0459

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer extrato de tomate, por Francisco Aécio de Castro. Brasília - DF :

IBICT, 1993. 18 páginas. (Banco de Soluções, 1)

Assunto(s)

Tomate - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Extrato de tomate Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

085)243-7281;(085)222-1211

D0460

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Banana chips: por Francisco Aécio de Castro. Fortaleza - CE : NUTEC, 1989. 19 páginas. (SIC/NUTEC Implantação Microempresa, 1)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Banana chips; Banana - aproveitamento Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281;(085)223-1211

D0461

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como fazer peixe defumado e salgado pelo método de salga úmida: por Susana Cláudia S. Martins et al.. Brasília - DF : IBICT, 1993. 32 páginas. (Banco de Soluções, 6)

Assunto(s)

Peixe - defumação, Peixe - salga; Tecnologia de alimentos;

Defumado; Defumação de peixe; Salga Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281,(085)223-1211

D0462

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Compota de abacaxi: por Afrânio Maia Gurgel et al.. Fortaleza - CE : NUTEC,

1969. (SIC/NUTEC - Implantação Microempresa, 9)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Abacaxi -aproveitamento Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281,(085)223-1211

D0463

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Fabricação de doce de

leite: por Francisco Aécio de Castro coord.. Fortaleza - CE : NUTEC, 1985. 36 páginas. (Implantação Microempresas, 30)

Assimto(s)

Doce; Tecnologia de alimentos; Doce de leite Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281;(085)223-1211

D0464

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Geléia e néctar de maracujá: por Francisco Aécio de Castro. Fortaleza - CE :

NUTEC, 1989. 27 páginas.

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Néctar; Doce; Maracujá -aproveitamento Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281; 223-1211

D0465

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Como fazer queijo de coalho. 2. Brasília - DF : IBICT, 1994. 36 paginas.

(Banco de Soluções, 14)

Assunto(s)

Queijo; Queijo de coalho; Laticínio; Tecnologia de alimentos Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia D0466

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Como criar frango de corte por José Célio Holanda; Francisco José R. Matos.

Brasília - DF : IBICT, 1994. 31 páginas. (Banco de Soluções, 17)

Assimto(s)

Avicultura

Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

D0467

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Sabão em barra: por Marfisa Leila Pimentel et al.. Fortaleza - CE : NUTEC, 1989.

17 páginas. (Implantação Microempresa, 17)

Assunto(s)

Sabão

Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)243-7281

D0468

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Jaca: creme e compota. Fortaleza - CE : NUTEC, 1982.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Doce; Jaca - aproveitamento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB, (083)244-1510

D0469

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Água sanitária. Fortaleza - CE : NUTEC, 1985.

Assunto(s)

Desinfetante; Água sanitária Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB, (083)224-1510

D0470

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Desinfetante. Fortaleza - CE : NUTEC, s.d.

Assunto(s)

Desinfetante

Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/BP,

(083)224-1510

D0471

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Aproveitamento industrial de resíduos de abatedouros de aves. Fortaleza -CE : NUTEC, 1982.

Assimto(s)

Avicultura; Abatedouro de ave Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB,

(083)224-1510 R.255

D0472

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Gás natural. Fortaleza - CE : NUTEC, 1987.

Assunto(s)

Gás natural Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB,

(083)224-1510

D0473

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Queijo de leite de cabra. Fortaleza - CE : NUTEC, 1982.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Queijo; Queijo de cabra Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB,

(083)2241510 R.255

D0474

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Criação de abelhas. Fortaleza - CE : NUTEC, 1982.

Assimto(s)

Apicultura

Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB, (083)224-1510 R.255

D0475

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Coco; leite e coco ralado. Fortaleza - CE : NUTEC, 1983.

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Coco - leite e derivados Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB,

(083)224-1510 R.255

D0476

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Detergente doméstico lava louça. Fortaleza - CE : NUTEC, s.d.

Assimto(s)

Detergente

Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação, (083)224-1510 R.255

D0477

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Sorvete. Fortaleza -CE : NUTEC, s.d.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Sorvete artesanal Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB, (083)224-1510

D0478

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Velas de parafina: por Olga Mohana de Carvalho et al.. Fortaleza - CE : NUTEC,

1989. 23 páginas. (SIC/NUTEC - Implantação Microempresa,

23)

Assunto(s)

Vela de parafina Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-6988

D0479

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Desinfetante doméstico de Pinho: por Olga Mohana de Carvalho et al..

Fortaleza - CE : NUTEC, 1989. 19 páginas. (SIC/NUTEC -Implantação de Microempresas, 30)

Assunto(s)

Desinfetante

Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-1522

D0480

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Peixe seco: por Susana Cláudia Silveira coord.. Fortaleza - CE : NUTEC,

1985. 16 páginas. (SIC/NUTEC - Implantação Microempresas,

26)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Salga; Salgação de peixe; Peixe seco Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-6988

D0481

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Ceras líquidas e em pasta para assoalho: por Olga Mohana de Carvalho et al..

Fortaleza - CE : NUTEC, 1989. 27 páginas. (SIC/NUTEC -Implantação Microempresa, 29)

Assunto(s)

Cera para assoalho; Cera líquida; Cera em pasta Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-6988

D0482

FUNDAÇÃO PRO-HABITAR Como fazer e usar tijolos prensados de solo estabilizado, por Aldânio Roberto Oliveira de Carvalho;

Jamesson dos Santos Poroca. Brasília - DF : IBICT, 1995. 38 páginas. (Banco de Soluções, 24)

Assunto(s)

Habitação, Material de construção; Tijolo; Tijolo prensado -solo estabilizado Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0483

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. Poço escavado - tipo domiciliar. Rio de Janeiro - RJ : SESP, 1989.

Assurito(s)

Poço raso; Poço; Saneamento Depositário

Fundação Nacional de Saúde, (061)315-2868; 315-2575

D0484

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. Privada higiênica: modelo FSESP ( pré-fabricada). s.l. : SESP, 1979.

Assunto(s)

Privada; Saneamento Depositário

Fundação Nacional de Saúde - FNS, (061)315-2575; 315-2868 D0485

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. Tecnologias simplificadas de saneamento, s.l. : SESP, 1989. 6 páginas.

Assunto(s)

Vaso sanitário; Saneamento Depositário

Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde - MS.FNS,

(061)3152868

D0486    .

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. Diretoria Regional da Bahia.

Lavatório pré-moldado. Salvador - BA : SESP, 1988.

Assunto(s)

Lavatório; Saneamento Depositário

Ministério da Saúde.Fundação Nacional de Saúde - MS.FNS,

(061)315-2868

D0487

III CURSO DE TECNOLOGIAS SIMPLIFICADAS PARA O SANEAMENTO.

s.l,

s.d.

Assunto(s)

Saneamento; Privada; Vaso sanitário; Lavatório; Reservatório domiciliar; Filtro; Pia de cozinha; Lavanderia; Fogão;

Habitação

Depositário

Ministério da Saúde.Fundação Nacional de Saúde - MS.FNS,

(061)315-2868

D0488

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Bambu. Rio de Janeiro - RJ .

IBAM, s.d. 13 páginas. (Transferência de Tecnologia em Habitação e Saneamento)

Trabalho realizado sob o patrocínio do CNPq e a FINEP com recursos do FNDCT.

Assunto(s)

Bambu - habitação; Habitação; Material de construção Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM,

(021)266-6622

D0489

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Argamassa armada. Rio de Janeiro - RJ : IBAM, 31 páginas. 31 páginas. (Transferência de Tecnologia em Habitação e Saneamento)

Trabalho realizado sob o patrocínio do CNPq e da FINEP com recursos do FNDCT.

Assunto(s)

Argamassa armada; Habitação; Material de construção Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, (021)266-6622

D0490

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Melhorias habitacionais. Rio de Janeiro - RJ : IBAM, s.d. 11 páginas. (Transferência de Tecnologia em Habitação e Saneamento)

Trabalho realizado sob o patrocínio do CNPq e a FINEP com recursos do FNDCT.

Assimto(s)

Habitação

Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM,

(021)266-6622

D0491

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Tecnologia de madeira. Rio de Janeiro - RJ : IBAM, s.d. 18 páginas. (Transferência de Tecnologia em Habitação e Saneamento)

Assunto(s)

Tecnologia de madeira; Habitação; Madeira - habitação;

Material de construção Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM,

(021)266-6622

D0492

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Solo cimento. Rio de Janeiro -RJ : IBAM, s.d. 23 páginas. (Transferência de Tecnologia em Habitação e Saneamento)

Trabalho realizado sob o patrocínio do CNPq e FINEP com recursos do FNDCT.

Assunto(s)

Solo cimento; Habitação; Material de construção

Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, (021)266-6622

D0493

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas. Habitação saneamento, taipa-pau-a-pique. Rio de Janeiro - RJ : IBAM, s.d.

(Transferência de Tecnologias em Habitação e Saneamento)

Assunto(s)

Taipa - construção; Habitação; Material de construção Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM,

(021)266-6622

D0494

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Pesquisas Urbanas O que é preciso saber sobre matadouros?.

Rio de Janeiro - RJ : SAREM/IBAM, 1982. 80 páginas.

(Coleção Alternativas Urbanísticas)

Execução do Centro de Pesquisas Urbanas do IBAM sob a supervisão do Núcleo de Cooperação Técnica do SAREM.

Assunto(s)

Matadouro

Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal -IBAM-Biblioteca, 266-6622

D0495

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. O que é preciso saber sobre limpeza urbana. Rio de Janeiro - RJ : IBAM/CPU, 1991 128 páginas.

Convênio com a Secretaria Nacional de Saneamento e o Ministério da Ação Social.

Assunto(s)

Limpeza urbana, Saneamento; Lixo Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal -IB AM/Biblioteca, (021)266-6622

D0496

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Habitação saneamento: Ação conjunta. Rio de Janeiro - RJ . IBAM, s.d. 21 páginas.

(Transferência de tecnologia em habitação e saneamento)

Trabalho realizado sob o patrocínio do CNPq e a FINEP, com recursos do FNDCT.

Assunto(s)

Associativismo

Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM,

(021)266-6622

D0497

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Tecnologia tradicional. Rio de Janeiro - RJ : IBAM, s.d. (Transferência de Tecnologia em Habitação e Saneamento)

Trabalho realizado sob o patrocínio do BNH e editado pelo CNPq e pela FINEP com recursos do FNDCT

Assunlo(s)

Construção urbana; Habitação Depositário

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM,

(021)260-6622

D0498

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE. O sorgo na alimentação humana: por Resilda Gomes de Azevedo Rocha. Natal - RN : INATERN, s.d.

Assunto(s)

Sorgo - valor nutritivo; Sorgo - aproveitamento; Tecnologia de alimentos Depositário

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte - INATERN, (0840231-6200 R. 58

D0499

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. Fábrica de geléia e compota de laranja. Belo Horizonte , MG

: INDI, 1983.

Assimío(s)

Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Doce; Laranja - aproveitamento Depositário

Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais -INDI

D0500

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. Sorvete artesanal. Belo Horizonte - MG : INDI, 1984.

(Perfis Industriais)

Assunto(s)

Sorveteria - implantação; Sorvete artesanal Depositário

Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais -INDI

D050I

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. Polvilho. Belo Horizonte - MG : INDI, 1989.

Assunto(s)

Polvilho; Tecnologia de alimentos Depositário

Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais -INDI

D0502

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. Fábrica de pipoca doce. Belo Horizonte - MG : INDI, 1984

Assunto(s)

Pipoca doce, Tecnologia de alimentos; Fábrica de pipoca doce Depositário

Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, INDI D0503

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. Fábrica de farinha de milho e fubá. Belo Horizonte - MG :

INDI, s.d. (Perfis Industriais)

Assunto(s)

Fábrica de farinha; Tecnologia de alimentos; Farinha; Farinha de fübá; Farinha de milho Depositário

Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais -INDI

D0504

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Pasteurização de leite de cabra por processo simplificado: por Rodrigo Otávio Teixeira Neto et al. Campinas - SP . ITAL, 1993.

Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Leite caprino -pasteurização Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 D0505

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE. Como fazer licor. Brasilia-DF : IBICT, 1993. 23 páginas. (Banco de Soluções, 10)

Asswito(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Licor Depositário

Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe - ITPS,

(079)224-0446;(079)224-7300

D0506

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE. Como fazer doce de abacaxi e araçá. Brasília - DF : IBICT, 1993. 24 páginas. (Banco de Soluções, 11)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Doce; Abacaxi - aproveitamento,

Araçá - aproveitamento Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)

D0507

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE. Como fazer doce de caju,jaca e mangaba: por Márcia Paisano Soler. Brasilia -DF : IBICT, 1993. 25 páginas. (Banco de Soluções, 12)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento, Doce, Caju -aproveitamento; Jaca - aproveitamento, Mangaba -aproveitamento Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0508

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS DE ALIMENTOS Leite longa - vida. Campinas - SP : IT AL, 1975.

Assanto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio; Leite longa - vida Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB, (083)224-1510 R.255

D0509

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL; INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CPU. Município e habitação

popular: a questão habitacional. Rio de Janeiro - RJ, 1991. 24 páginas.

Assimto(s)

Programa de habitação popular, Política de habitação popular;

Habitação

Depositário

Instituto Brasileiro de Administração municipal - IBAM, v (021)266-6622

D0510

PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA ADAPTADA ÀS COMUNIDADES. A água nossa de cada dia: sugestões que devem ser lidas e vividas. Campina Grande - PB : PATAC, s.d. 12 páginas.

Assiinto(s)

Agua - tratamento Depositário

_Documentos

Programa de Aplicação de Tecnologia Apropriada às Comunidades -PATAC

D0511

PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA ADAPTADA ÀS COMUNIDADES.

Criação de abelhas. Campina Grande - PB : PATAC, s.d. 3 volumes. (Tecnologia Apropriada ao Pequeno Produtor Rural)

Assunto(s)

Apicultura

Depositário

Programa de Aplicação de Tecnologia Adaptada às Comunidades -PATAC, (083)322-2125

D0512

REDE DE INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS. Uma herança de valor: milho nativo. 2. s.1., 1991. 23 páginas.

(Tecnologias Alternativas, 3)

Assimto(s)

Milho nativo Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV

D0513

REDE DE INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS. Composto orgânico . Belo Horizonte - MG, 1991. 17 páginas.

(Tecnologias Alternativas, 2)

Assunto(s)

Compostagem

D0514

REDE; CÁRITAS DIOCESANO DE ALMENARA, FUNDAJU. A farinha nossa. AJmenara - MG : REDE/CÁRITAS/FUNDAJU, 1994. 9 páginas.

Assunlo(s)

Farinha; Tecnologia de alimentos; Mandioca - beneficiamento Depositário - REDE, (031)467-7470

D0515    _

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Conservas caseiras: o sucesso das conservas depende da esterilização dos vidros, s.l. : s e., s.d.

Assunto(s)

Conserva caseira; Tecnologia de alimentos; Alimento -conservação

D0516

SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS Como criar peixes em gaiolas: por Pedro G. R. Falabella.

Manaus - AM : Secretaria de Estado da Produção Rural e Assuntos Fundiários, s.d. 18 páginas.

Assunto(s)

Piscicultura, Peixe em gaiola

D0517

SECRETARIA DO ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Carnes, conservação e preparo. São Paulo-SP, 1988. 18 páginas

Assunto(s)

Alimento - conservação, Conservação de carne D0518

SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL DO MENOR. Cartilha de horticultura: por Cofnelio Timmer. São Paulo - SP, s.d. 27 páginas. (Cadernos Populares)

Assunto(s)

Horticultura

Depositário

Secretariado Nacional da Pastoral do Menor, (011)351393 D0519

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUÍ Fabricação de queijo de leite de cabra. Terezina -PI: SEBRAE-PI, 1992. (Oportunidade de Investimento, 13)

Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Queijo de cabra; Queijo

Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE-PI, (086)222-5521

D0520

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ACRE.

Perfil industrial de palmito de pupunha: por Marinês de Souza Leitão. Rio Branco - AC : SEBRAE/AC, 1992. 72 páginas.

Assimto(s)

Palmito de pupunha - industrialização; Pupunha Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre - SEBRAE/AC

D0521

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Frutas cítricas - caju, abacaxi, maracujá:

Programa: difusão de informações empresariais por Vilma Piza Ramos. Porto Velho - RO : SEBRAE/RO, 1992. 33 páginas.

(Perfil de Oportunidades de Negócios, 02)

Assunto(s)

Fruta - aproveitamento; Indústria de fruta; Tecnologia de alimentos; Caju - aproveitamento; Abacaxi - aproveitamento;

Maracujá - aproveitamento; Oportunidade de empreendimento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia -SEBRAE/RO, (069)224-3138

D0522

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Cultura e beneficiamento do cupuaçu: por Vilma Piza Ramos. Porto Velho - RO . SEBRAE/RO, 1992. 20 páginas.

(Perfil de Oportunidades de Negócios, 05)

Assunto(s)

Cupuaçu - cultura Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia - SEBRAE/RO, (069)224-1388

D0523

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Farinha de Mandioca: Programa Difusão de Informação Empresariais por João Machado Neto coord.. Porto Velho - RO : SEBRAE-RO, 1992. 23 páginas. (Perfil de Oportunidades de Negócios, 1)

Assunto(s)

Farinha; Tecnologia de alimentos; Farinha de mandioca;

Mandioca - aproveitamento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia - SEBRAE/RO, (069)224-1388

D0524

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUi Beneficiamento de castanha do caju: por José Airton Vieira. Terezina-PI : SEBRAE/PI, 1992. 24 páginas.

(Oportunidades de Investimento, 22)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Castanha de caju - beneficiamento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

D0525

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUí Mini-usina de pasteurização de leite: por Carlos Jorge Gomes Silva. Terezina - PI : SEBRAE/PI, 1992. 26 páginas. (Oportunidades de investimento, 05)

Assunto(s)

Laticínio; Tecnologia de alimentos; Leite - pasteurização Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE-PI, (086)223-4912

D0526

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUI. Unidade para fabricação de farinha,goma e fécula: por

José Airton Vieira. Terezina - PI : SEBRAE/PI, 1992. 26 páginas. (Oportunidades de Investimento, 3)

Assunto(s)

Farinha, Fábrica de farinha Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí -SEBRAE-PI, (080)223-4888; (086)223-4912

D0527

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUÍ. Fabricação de doces e balas: por José Luiz Almeida Torres. Teresina- PI: SEBRAE/PI, 1992. 33 páginas.

(Oportunidades de Investimento, 10)

Assimto(s)

Doce; Bala; Tecnologia de alimentos Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE, (086)223-4888; (086)223-4912

D0528

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUÍ. Beneficiamento do milho: por José Luiz de Almeida.

Teresina - PI : SEBRAE-PI, 1992. 27 páginas. (Oportunidades de Investimento, 06)

Assimto(s)

Milho - beneficiamento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE-PI, (086)223-4888; (086)223-4912

D0529

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Fábrica de biscoitos: Perfil de oportunidades de negócios. São Paulo - SP : SEBRAE-SP, 1993. 20 páginas.

Assimto(s)

Fábrica de biscoito - montagem; Oportunidade de empreendimento Depositário

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE-SP,

(011)270-3988

D0530

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS. Como montar fabrica de embalagens plásticas .

Goiânia - GO : SEBRAE/GO, 1994. 25 páginas (Oportunidades de negócios)

Assunto(s)

Fábrica de embalagem plástica - montagem; Oportunidade de empreendimento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequena Empresa do Estado de Goiás - SEBRAE/GO, (062)285-1244 R.240

D0531

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS Como montar fábrica de artefatos de cimento, s.l.

SEBRAE/GO, 1994. (Oportunidades de Negócios)

Assunto(s)

Artefato de cimento - montagem de fábrica; Oportunidade de empreendimento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás - SEBRAE/GO, (062)285-1244

D0532

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS Como montar fábrica de doces. Goiânia - GO :

SEBRAE/GO, 1994. (Oportunidades de negócios)

Assunto(s)

Fábrica de doce - montagem; Oportunidade de empreendimento Depositário

Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE/GO,

(062)285-1244

D0533

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS. Como montar uma industria de panificação, s.l.

SEBRAE/GO, 1994.

Assunto(s)

Oportunidade de empreendimento; Panificação

Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás - SEBRAE/GO, (062)285-1244

D0534

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS. Como montar fábrica de desinfetantes e água sanitária, s.1. : SEBRAE/GO, 1994. (Oportunidades de Negócios)

Assimto(s)

Fábrica de desinfetante - montagem; Oportunidade de empreendimento

D0535

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS. Como montar uma fábrica de farinha. Goiânia - GO :

SEBRAE/GO, 1994. 31 páginas. (Oportunidades de Negócios)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fábrica de farinha; Farinha Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás - SEBRAE/GO, (062)285-1244 R.240

D0536

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Artes gráficas, s.l. : SENAI, s.d. (Os profissionais)

Asstmto(s)

Gráfico - formação profissional, Formação profissional Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,

(061)233-9000

D0537

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Marcenaria, s.l

: SENAI, s.d. (Os profissionais)

Assunto(s)

Marceneiro - formação profissional Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,

(061)233-9000 R.242 D0538

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Eletricidade, s.l. : SENAI, s.d. (Os profissionais)

Assunto(s)

Eletricista - formação profissional Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, (061)233-9000 R.242

D0539

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Segurança no trabalho, s.l. : SENAI, s.d. (Os profissionais)

Assunto(s)

Segurança no trabalho Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,

(061)233-9000 R.242

D0540

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Mecânica, s.l : SENAI, s.d. (Os profissionais)

Assunto(s)

Mecânico - formação profissional Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,

(061)233-9000 R.242

D0541

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Turma da pedra construção civil. s.l. : SENAI, s.d. (Os profissionais)

Assunto(s)

Construtor - formação profissional Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,

(061)233-9000

D0542

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Metal mecânica.

s.l. : SENAI, s.d. (Os profissionais)

Assunío(s)

Mecânico - formação profissional Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, (061)233-9000 D0543

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Pró-Reitoria de Extensão. Como fazer poços rasos (cisternas) e uso de clorados por difusão: por Francisco Cecílio Viana. Brasilia - DF :

IBICT, 1995. 24 páginas. (Banco de Soluções, 32)

Assunto(s)

Cisterna; Poço; Saneamento Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT

D0544

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.Escola de Veterinária. Tratamento simplificado de águas superficiais, s.l., 1992.

(Cadernos de Orientação Técnica, 2)

Assunto(s)

Agua superficial Depositário

Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária D0545

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAI S. Laboratórios de Bromatologia, Tecnologia de Alimentos, Física Industrial e Radioquímica da Faculdade de Farmácia. Farinha de banana na alternativa alimentar, s.l. : s e., s.d. 24 paginas.

(Orientação Técnica, 2)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Farinha, Farinha de banana Depositário Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

D0546

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAI S/Departamento de Medicina Veterinária Preventiva/Setor de Epidemiologia. Como fazer tratamento simplificado de águas superficiais: por Francisco Cecílio Viana. Brasilia - DF : IBICT, 1995. 22 páginas.

(Banco de Soluções, 33)

Assunto(s)

Saneamento; Agua - tratamento Depositário

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, (061)217-6323

D0547

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Fabricação de aguardente: por Geraldo Luiz Pinto. Viçosa -MG : UFV, 1991. 16 paginas. (Informe Técnico, 57)

Assunto(s)

Aguardente

Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV

D0548

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Produção de composto no meio rural: por Emílio Gomide Loures. 3.

Viçosa - MG : UFV, 1983. 6 páginas. (Informe Técnico, 17)

Assunto(s)

Compostagem

Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV D0549

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão.

Fabricação de rapadura e açúcar batido: por Geraldo Luiz Pinto. Viçosa - MG : UFV, 1990. (Informe Técnico, 65)

Assunto(s)

Rapadura, Açúcar; Tecnologia de alimentos, Cana de açúcar e derivados Depositário

Universidade Federal de Viçosa-Biblioteca - UFV

D0550

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Cultura do mamoeiro ( Carica papaya, L.): por Francisco Carlos C. da Silva. Viçosa - MG : UFV, 1983. (Informe Técnico, 37)

Assunto(s)

Fruticultura; Mamão - cultura Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV

D0551

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Elaboração de vinho de laranja no meio rural: por Geraldo Luiz Pinto. Viçosa - MG : UFV, 1984. (Informe Técnico, 49)

Assunto(s)

Bebida; Vinho de laranja; Vinho Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV D0552

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Cultura da bananeira: por Francisco Carlos Carvalho da Silva; Delci Mendes da Rocha. Viçosa - MG : UFV, s.d. 10 páginas.

(Informe Técnico, 54)

Assunlo(s)

Fruticultura; Bananeira - cultura Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV D0553

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Trilhadora de feijão: por Haroldo Carlos Fernandes e outros.

Viçosa - MG : UFV, 1993. 9 páginas. (Informe Técnico, 69)

Assunto(s)

Implemento agrícola; Trilhadora de feijão Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV

D0554

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Criação de peixe: lambari-bocarra (oligosarcus argenteus): por Dálcio Ricardo de Andrade; Manuel Vazquez Vidal Junior. Viçosa - MG : UFV, 1994. 15 páginas. (Informe Técnico, 71)

Assunto(s)

Piscicultura

Depositaria

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV

D0555

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Informações básicas sobre a cultura e utilização do urucum (

Bixa orellana L.): por Roberto da Silva Ramalho; Antonio Lelis Pinheiro; Geraldo da Silveira Diniz. Viçosa - MG :

UFV, 1987. 22 páginas. (Informe Técnico, 59)

Assimto(s)

Urucum - cultura Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV D0556

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Abate de coelhos e processamento de peles: por José Francisco da Silva; Hélcio Vaz de Mello. Viçosa - MG : UFV, 1986. 22 páginas. (Informe Técnico, 56)

Assunto(s)

Cunicultura; Coelho - abate, Coelho - processamento de pele Depositário

D0557

l NI\ ERS1DADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Criação de suínos a solta controlada: por Paulo Melgaço A Costa Viçosa - MG : UFV, 1987. 20 páginas. (Informe Técnico, 61)

Assunto(s)

Suinocultura

Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV

D0558

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Criação de peixes (Tilápia e Carpa): por José Rodrigues de Souza.

Viçosa - MG, 1984. 10 páginas. (Informe Técnico, 18)

Assunto(s)

Piscicultura, Tilápia; Carpa Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV

D0559

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão A noz macadâmia e sua cultura: por Otto Andersen. Viçosa - MG :

UFV, 1990. 9 páginas. (Informe Técnico, 44)

Assunto(s)

Noz macadâmia - cultura

D0560

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho de Extensão. Abelhas indígenas sem ferrão: por Lúcio Antonio de Oliveira Campos.

Viçosa - MG : UFV, 1991. 5 páginas. (Informe Técnico , 67)

Assunto(s)

Apicultura

Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV D0561

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Conselho Técnico de Extensão. Criação de peixes: lambari - bocarra (Oligorcus Argenteus) por Dálcio Ricardo de Andrade; Manuel Vazquez Vidal Júnior.

Viçosa - MG : Imprensa Universitária, 1994. 15 páginas.

(Informe Técnico, n.71)

Assunto(s)

Piscicultura; Lambari - bocarra Depositário

Conselho Técnico de Extensão - CEE, (031)899-2278

D0562

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.Conselho de Extensão. Aproveitamento de pequenas quedas d'água: por Avelino Mantovani; Everardo Chartuni Mantovani. Viçosa - MG : UFV, 1988. 20 páginas. (Informe Técnico, 64)

Assunío(s)

Queda d'água - aproveitamento Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV

D0563

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.Conselho de Extensão. Processamento artesanal de carnes e peles de caprinos: por

Newton de Alencar. Viçosa - MG : UFV, 1988. 16 páginas.

(Informe Técnico, 63)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Carne e derivados; Carne de caprino - aproveitamento; Pele de caprino - conservação Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV D0564

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.Conselho de Extensão. Cultivador com tração animal para operação de 'amontoa', em batateira (Solanum tuberosum L.): por Joaquim Odilon Pereira; José Márcio da Cruz e Aquira Mizubiti. Viçosa - MG : UFV, 1987.

15 páginas. (Informe Técnico, 60)

Assunto(s)

Implemento agrícola; Cultivador com tração animal Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV D0565

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.Conselho de Extensão. Calda viçosa no controle da ferrugem do cafeeiro: por João da Cruz Filho e Geraldo Martins Chaves. Viçosa - MG, 1985. 22 páginas. (Informe Técnico , 51)

Assunto(s)

Fungicida; Adubo, Ferrugem do cafeeiro; Calda viçosa Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV

D0566

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.Conselho de Extensão . Formigas saúvas (Atta spp.) e caseiras: racionalização do controle:

por Sebastião Bastos Nogueira. Viçosa - MG, 1991. 6 páginas. (Informe Técnico, 52)

Assunto(s)

Formiga saúva - controle Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV D0567

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.Conselho de Extensão. Emprego da calda viçosa na cultura do tomateiro (Lycopersicum esculentum) para o controle de doenças da parte aérea: por Laércio Zambolin et al.. Viçosa - MG : UFV, 1990. 7 páginas (Informe Técnico, 66)

Assunto(s)

Fungicida; Calda viçosa; Tomateiro - controle de doença Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV

CATÁLOGOS

D0568

INSTITUTO EUVALDO LODI. Dosagem experimental de concreto:

tabela de orientação por Dário de Araújo Dafico. Goiânia -GO : IEL/GO - SEBRAE/GO, 1993. 4 páginas.

Assunto(s)

Concreto

D0569

INSTITUTO EUVALDO LODI Tabela prática de traços de argamassas: por Dário de Araújo Dafico. Goiânia - GO : IEL/GO -SEBRAE/GO, 1993. 4 páginas.

Assu?ito(s)

Argamassa

Depositário

Documentos__

Instituto Euvaldo Lodi - IEL, (062)224-8511

FICHA TÉCNICA

D0570

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Defumador de embutidos (pequena escala). Brasília - DF . EMATER-DF. s.d.

Assunto(s)

Defumador de embutido Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0571

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Alimentos alternativos. Brasília - DF : EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Alimento alternativo; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, (061)340-3074

D0572

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Catchup e geléia de tomate. Brasília - DF EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Tomate - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Catchup;

Doce

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0573

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Algumas sugestões para fabricação artesanal de banana passa. Brasília - DF : EMATER-DF, s.d

Assunto(s)

Doce; Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Banana - aproveitamento; Banana passa Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0574

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Filtro rústico para cisterna: por Danilo J. Vila Nova. Brasília - DF : EMBRATER, s.d. (Fichário de Tecnologias Adaptadas, 14)

Assunto(s)

Saneamento; Cisterna Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0575

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Prensa rústica para farinha de mandioca: por

Maria Zeni Reggiani Costa. São Domingos do Prata - MG :

EMBRATER, s.d. (Fichário de Tecnologias Adaptadas, 28)

Assunto(s)

Farinha de mandioca; Prensa rústica para farinha de mandioca Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0576

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS. Embutidos de carne : por Cid Barreira Fonseca. Belo Horizonte - MG : CETEC, s.d.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Embutido; Linguiça; Salsicha Depositário

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC,

(031)486-1000 R.350

D0577

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS. Linguiças: por Cid Barreira Fonseca. Belo Horizonte - MG : CETEC, s.d.

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Linguiça; Embutido Depositário

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC,

(031)486-1000 R.350

FOLDER

D0578

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Verminoses - amarelão: sinais, sintomas e prevenção. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d.

(Programa Estadual de Saneamento Rural - Educação para a saúde - água da pedra, 4)

Assunto(s)

Verminose - prevenção; Amarelão - prevenção Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR D0579

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Verminoses; verme linha: sinais, sintomas e prevenção. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d.

3 (Programa Estadual de Saneamento Rural - Educação para a Saúde - água da pedra)

Assunto(s)

Verminose - prevenção Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, (041)322-2626,

222-5667

D0580

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Verminoses solitária: saiba evitar. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d. (Programa Estadual de Saneamento Rural - Educação para a Saúde - água de pedra, 2)

Ass»nto(s)

Verminose - prevenção Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, (041)322-2626;

222-5667

D0581

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Módulo sanitário. Curitiba

- PR : SANEPAR, s.d. (Programa Estadual de Saneamento Rural

- Água da Pedra)

Assunío(s)

Banheiro; Habitação; Saneamento Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, (041)322-2626;

222-5667

D0582

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. PESR vamos conhecer um "caminho" para a melhoria das condições de vida e saúde da população rural. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d. (Programa Estadual de Saneamento Rural - Água da Pedra)

Assunto(s)

Desenvolvimento de comunidade; Saneamento Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, (041)322-2626;

222-5667

D0583

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Verminoses - lombriga: sinais, sintomas e prevenção. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d.

(Programa Estadual de Saneamento Rural - Educação para a saúde. Água de pedra, 5)

Assunto(s)

Verminose - prevenção Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

D0584

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Parasitoses. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d. (Programa Estadual de Saneamento Rural -Educação para a saúde - água de pedra, 6)

Assiinío(s)

Parasitose

Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná, (041)322-2626; 222-5667 D0585

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Esquistossomose e hepatite A

: sinais e sintomas; prevenção, s.l. : SANEPAR, s.d.

(Programa Estadual de Saneamento do Paraná. Educação para a saúde, água da pedra)

Assunto(s)

Esquistossomose - prevenção; Hepatite A - prevenção Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, (041)322-2626;

222-5667

D0586

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL Banana alimento saboroso e nutritivo: por Lygia Pereira; Beatriz Cantusio Pazinato. Campinas - SP : CATI, 1989. 28 páginas.

(Instrução Prática, 239)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Banana -aproveitamento Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41-3900

D0587

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Congelamento de hortaliças. Campinas - SP : CATI, s.d.

Assmito(s)

Alimento - conservação; Tecnologia de alimentos; Congelamento - hortaliça Depositário

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI,

(0192)41-3900

D0588

EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. Cisterna rural: água para consumo familiar, s.l. : EMBRATER,

1983.

Assunío(s)

Saneamento; Cisterna

D0589

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.Centro Nacional de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial de Alimentos. Óleos essenciais e sua extração por arraste a vapor: por Midori Koketsu, Sueli Limp Gonçalves. Rio de Janeiro - RJ :

EMBRAPA/CTAA, 1991. 24 páginas. (EMBRAPA-CTAAQ.Documentos,

8)

Assunto(s)

Óleo essencial; Óleo Depositário

Centro Nacional de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial -CTAA, (021)410-1353

D0590

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.Centro de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial de Alimentos. Manual para produção de bananada: por Regina Isabel Nogueira; Daniela Reimann; Argemiro de Castro Villaça. Rio de Janeiro - RJ :

EMBRAPA-CTAA, 1991. 28 páginas. (EMBRAPA/CTAA.Documentos, 9)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Doce; Banana - aproveitamento Depositário

Centro de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial de Alimentos -CTAA, (021)410-1353

D0591

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Diarréia dos bezerros : pneumoenterite. s.l. :

EMATER-AM, s.d.

Assunto(s)

Pneumoenterite; Bezerro - tratamento Depositário

Doçufrnentos____

-1EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0592

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. A cultura da pupunha. Manaus - AM : EMATER-AM, 1990.

Assunto(s)

Pupunha - cultura Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4030; (092)663-4548

D0593

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS Aproveite sua terra; plante feijão em terra firme.

Manaus - AM . EMATER-AM, 1991.

Assunto(s)

Feijão - plantio Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0594

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Feijão na várzea: plante feijão e melhore sua alimentação, s.l. : EMATER-AM, 1986.

Assunto(s)

Feijão - plantio Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0595

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Gomose dos citros. a doença ataca plantas em qualquer idade. Manaus - AM : EMATER-AM, s.d.

Assunto(s)

Gomose - citro; Citricultura Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do

Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0596

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Uso do clorador para tratamento de água de poço doméstico. Brasília - DF : EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Poço; Agua - tratamento; Saneamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0597

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Crie abelhas e colha os doces lucros do mel.

Brasília - DF . EMATER-DF, s.d.

Assimto(s)

Apicultura

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0598

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Irrigação por sulco em contorno em solos regularizados. Brasília - DF : EMBRATER, s.d.

Assunto(s)

Irrigação; Irrigação por sulco Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0599

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. Evite prejuízos regulando sua plantadeira.

Brasília - DF : EMATER-DF, s.d.

Assunto(s)

Equipamento agrícola; Plantadeira - regulagem Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito

Documentos__

Federal - EMATER-DF, (061)340-3074

D0600

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Como ordenhar corretamente. Manaus - AM :

EMATER-AM, 1991.

Assunto(s)

Ordenha

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0601

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Meda. Manaus - Am : EMATER-AM, s.d.

Assunto(s)

Grãos - armazenamento; Armazenamento; Arroz - armazenamento;

Meda

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0602

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. A cultura do cupuaçuzeiro. Manaus - AM :

EMATER-AM, s.d.

Assimto(s)

Cupuaçu - cultura Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0603

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Faça xampu de Amor Crescido. Manaus - AM :

EMATER-AM, s.d.

Assunto(s)

Shampoo - fabricação Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas - EMATER-AM, (092)663-4548; (092)663-4030

D0604

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. A natureza é farmácia viva: está sempre ao alcance de todos.

Fortaleza - CE : EMATERCE, s.d.

Assimto(s)

Remédio caseiro Depositário

Empresa de Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, (085)274-1366 R.135

D0605

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ Processo caseiro de defumação de carnes. Fortaleza - CE :

EMATERCE, s.d.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Defumado; Defumação de carne Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATERCE,

(085)274-1366

D0606

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Cisterna circular: por Francisco Dias Vasconcelos. Fortaleza - CE : EMATERCE, 1965. (Informações Técnicas, 7)

Assanto(s)

Saneamento; Cisterna Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)274-1366 R. 135

D0607

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Etapas do processo das técnicas higiênicas sanitárias de transformação do leite em queijo, s.l., s.d. 2 páginas.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Leite - higienização; Laticínio;

Queijo

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)274-1366

D0608

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Defumação caseira da carne suína: por Carmelinda Maria de Souza, Maria da Graça Lima Bragança.

Belo Horizonte - MG : EMATER-MG, 1990. 20 páginas.

Asswito(s)

Tecnologia de alimentos; Defumado; Defumado de carne suína Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG, (031)349-8000

D0609

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Aproveitamento das frutas através da fabricação de doces em pasta: por Arlete Coutinho. s.l : s.e., s.d.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos, Fruta - aproveitamento; Doce Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG

D0610

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA S.A. Agua da fonte . Florianópolis - SC :

EPAGRI, s.d.

Assimto(s)

Agua da fonte - proteção Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)340066

D0611

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA S.A.. Defumação de camarão. Florianópolis -

SC : EPAGRI, s.d.

Assunto(s)

Camarão - defumação, Defumado; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)340066

D0612

EMPRESA DE PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conservação caseira de alimentos, frutas e hortaliças: por Maria de Lourdes Felizardo. Campo Grande -MS : EMPAER, 1981. 33 páginas. (Manuais, 2)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Alimento - conservação Depositário

Empresa de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul - EMPAER, (067)383-2580

D0613

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. A família saúde cuida da

água. s.l. : FSESP, s.d. 11 páginas.

Assunto(s)

Agua - tratamento; Saneamento Depositário

Fundação Nacional de Saúde - FNS, (061)315-2868, 315-2575

D0614

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.Diretoria Regional da Paraíba Conjunto vaso sanitário/caixa descarga premoldados.

João Pessoa - Pb : SESP, s.d.

Assunto(s)

Saneamento; Habitação; Vaso sanitário Depositário

Ministério da Saúde.Fundação Nacional de Saúde - MS.FNS, (061)315-2868

D0615

PARQUE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO Quitina. Fortaleza -CE : PADETEC-CETREDE, s.d

Assunto(s)

Quitina

Depositário

Parque de Desenvolvimento Tecnológico da UFCE - PADETEC, (085)243-7721

D0616

Privada higiênica, s.l. : SESP, 1984.

Assimto(s)

Privada; Saneamento; Habitação Depositário

Fundação Nacional de Saúde - FNS, (061)315-2575

GLOSSÁRIOS

D0617

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Departamento de Economia Doméstica. Glossário de termos têxteis: por Esmeralda Tomaz Afonso et al.. Viçosa - MG : Imprensa Universitária, 1991.

48 páginas.

Assunto(s)

Fibra têxtil Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV, (031)899-2381

MANUAIS

D0618

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO. Programa de produção caseira de alimentos: Parte 1 Alimentação básica por Eurípedes Olivier. s.l. : CODEVASF, s.d.

Assimto(s)

Alimentação básica; Tecnologia de alimentos

D0619

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. Manual de treinamento: tratamento de água. Curitiba - PR : SANEPAR, s.d. 23 páginas.

Assimto(s)

Saneamento

Depositário

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, (041)322-2626;

222-5667

D0620

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. Criação de coelhos: produção de carne: por Laura Sanctis Viana et al..

Belo Horizonte - BH : EPAMIG , s.d. (Boletim Técnico, 19)

Assunto(s)

Cunicultura; Tecnologia de alimentos; Carne de coelho Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG,

(031)273-3544

D0621

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. Engorda de tilápia associada à engorda de suíno: por Sebastião Gonçalves Oliveira. Belo Horizonte - MG : EPAMIG, s.d. (Boletim Técnico, 12)

Asstmto(s)

Piscicultura; Tilápia Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG,

(031)273-3544

D0622

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA. Saneamento. Florianópolis - SC : EPAGRI,

1993. 40 páginas.

Assunto(s)

Saneamento; Água - tratamento Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI, (0482)34-0066

D0623

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DIFUSÃO TECNOLÓGICA DE SANTA

CATARINA. Manual de elaboração de vinho para pequenas cantinas: por Jean Pierre Rosier. Florianópolis - SC :

EPAGRI, 1993. 72 páginas.

Assimto(s)

Bebida; Vinho; Tecnologia de alimentos Depositário

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão Tecnológica de Santa Catarina, (0482)34-1344

D0624

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE CANA-DE-AÇÚCAR Manual de técnicas de laboratório e fabricação de açúcar de cana. Rio de Janeiro -RJ . MIC/IAA/Div.Adm/Serv.Documentação, 1975. 359 páginas.

(Coleção Canavieira, 18)

Assunto(s)

Tecnologia açucareira; Açúcar; Cana de açúcar e derivados Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca Central - UFV D0625

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS. Manuaí de fabricação de geléias: por Regina Lúcia Tinoco Lopes coord..

Belo Horizonte - MG : CETEC, 1985. 42 páginas. (Publicações Técnicas do CETEC, 015)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Geléia; Doce Depositário

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC,

(031)486-1000 R.350

D0626

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS Manual para construção e operação de biodigestores: por Angela Menin Teixeira de Souza coord.. Belo Horizonte - MG : CETEC, 1981.

(Publicações Técnicas do CETEC, 003)

Assunto(s)

Energia; Biodigestor Depositário

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, (031)486-1000 R.350

D0627

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS Manual de construção e operação do forno rabo quente: por Joffre Batista de Oliveira, Paulo Agnélio Gomes. Belo Horizonte -MG : CETEC, 1988. 53 páginas.

Assunto(s)

Habitação; Forno, Forno de carvoejamento; Forno rabo quente Depositário

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC,

(031)486-1000 R.350

D0628

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS. Manual para fabricação de laticínios: por Regina Tinoco Lopes coord..

Belo Horizonte - MG : CETEC, 1985. (Publicações Técnicas do CETEC, 014)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos, Laticínio; Leite - aproveitamento,

Queijo

Depositário

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC,

(031)486-1000 R.350

D0629

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Fabricação de amido de mandioca. Fortaleza - CE : NUTEC, 1987. (Oportunidades Industriais, 3)

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Mandioca - aproveitamento; Amido de mandioca Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-5211

D0630

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Agroindústria de raspas secas de mandioca: por Mônica Alves Amorim et al..

Fortaleza - CE : NUTEC, 1987. 48 páginas. (Oportunidades Industriais, 2)

Asswito(s)

Tecnologia de alimentos; Mandioca - aproveitamento; Raspa seca da mandioca Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-5211

D0631

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Fabricação de telhas e tijolos: fabricação de telhas e tijolos em cerâmica vermelha por Geraldo Luiz Pinheiro Silva et al.. Fortaleza -CE : IOCE, 1981 96 páginas.

Assunto(s)

Habitação; Material de construção; Cerâmica; Telha; Tijolo Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-5211 R 225

D0632

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. nRio de Janeiro - RJ : SESP, 1981. 255 páginas.

Assunto(s)

Saneamento

Depositário

Ministério da Saúde. Fundação Serviços de Saúde Pública D0633

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE

DO NORTE. A algarobeira como fonte de alimento: por Resilda Gomes de Azevedo Rocha. Natal - RN : INATERN, s.d.

AsswUo(s)

Algarobeira - aproveitamento; Tecnologia de alimentos Depositário - INATERN

D0634

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Banana - passa princípios de secagem, conservação e produção industrial: por Décio Antonio Travaglini et al.. Campinas - SP : IT AL - Rede de Núcleos de Inf. Tecnológica, 1993. (Manual Técnico, 12)

Assunto(s)

Doce; Banana passa; Fruta - aproveitamento; Tecnologia de alimentos; Banana - aproveitamento Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 D0635

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ. Geléia de uva. Curitiba -PR : TECPAR/ Divisão de Química Industrial, 1991. 14 páginas. (S. Informativa para microempresas, 05)

Assiinto(s)

Uva - aproveitamento; Doce; Tecnologia de alimentos; Geléia Depositário Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR

D0636

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ. Molho de pimenta. Curitiba - PR : TECPAR/Divisão de Química Industrial, 1991. 14 páginas. (S. Informativa para microempresas, 03)

Assunto(s)

Molho de pimenta; Molho artesanal; Tecnologia de alimentos Depositário Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR

D0637

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ Desinfetante doméstico. Curitiba - PR : TECPAR/Divisão de Química Industrial, 1991.

9 páginas. (S.Informativa para Microempresas, 02)

Assanto(s)

Desinfetante Depositário Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR

D0638

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ. Detergente doméstico. Curitiba - PR : TECPAR/Divisão de Química Industrial, 1991.

10 páginas. (S.Informativa para microempresas, 01)

Assunto(s)

Detergente doméstico; Detergente Depositário

Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR, (041)346-3141

D0639

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ. Chucrute. Curitiba - PR : TECPAR/Divisão de Química Industrial, 1991. 20 páginas. (S.

Informativa para microempresas, 04)

Assunto(s)

Chucrute; Tecnologia de alimentos Depositário

Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR, (041)346-3141

D0640

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA;SERVIÇO DE APOIO ÀS

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Secador solar de madeiras.

Manaus - AM : INPA, 1993.

Assunto(s)

Madeira - secagem Depositário

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia-Coordenação de Documentação e Informática - INPA, (092)642-3377 R.l 16

D064I

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL.Secretaria de Habitação. Manual para auxiliar na montagem das casas. Brasília - DF : CEF, s.d. 29 páginas.

Asswito(s)

Habitação, Casa - montagem Depositário

Ministério do Bem-Estar Social-Secretaria de Habitação

D0642

PIRES,Edleide Maria Freitas; MORAIS, Célia Márcia Medeiros de . Queijo de coalho: aspectos técnicos da produção. Recife -PE, 1994. 40 páginas.

Assunto(s)

Laticínio; Queijo de coalho; Queijo; Tecnologia de alimentos

D0643

RUIZ, Eric. Construção com madeira: painéis de taipa melhorada. Fortaleza - CE : GRET, s.d.

Assunto(s)

Habitação; Taipa melhorada

D0644

RUIZ, Eric; PIPA, Dante. Placa de tijolo armado. Fortaleza -CE, 1995. 100 páginas.

Assunto(s)

Habitação, Placa pré-fabricada Depositário

Grupo de Pesquisa e Intercâmbio Tecnológico - GRET,

(085)252-4991

D0645

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS Manual da micro e pequena empresa. Goiânia - GO :

SEBRAE/GO - AGPE, 1993. 164 páginas.

Assim to(s)

Micro e pequena empresa - orientação prática Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás - SEBRAE/GO, (062)285-1244 R.240

D0646

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ/Departamento de Tecnologia dos Produtos de Origem Animal. Noções gerais sobre tecnologia do leite e derivados. Fortaleza - CE : UEC, 1994. 50 páginas.

(Tecnologia dos Produtos de Origem Animal, 01)

Assunto(s)

Documentos______

Tecnologia de alimentos; Laticínio Depositário

Universidade Estadual do Ceará - UECE, (085)292-4499 R.460 D0647

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Departamento de Economia Doméstica. Lavadora manual de roupa: por Esmeralda Tomaz Afonso. Viçosa - MG : UFV - Imprensa Universitária, s.d.

Tecnologia de produto.

Assunto(s)

Conservação têxtil; Lavadora manual de roupa Depositário

Departamento de Economia Doméstica - DED, (031)899-2427

D0648

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Departamento de Engenharia Civil. Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental. Um sistema de reciclagem e compostagem de baixo custo para países em desenvolvimento: por João Tinoco Pereira Neto.

Viçosa - MG : Imprensa Universitária, 1994. 20 páginas.

Assunto(s)

Saneamento ; Resíduo orgânico - reciclagem e compostagem;

Resíduo

Depositário

Universidade Federal de Viçosa/Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental - LAS A, (031)899-2747

MONOGRAFIAS

D0649

BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO.Departamento de Estudos e Pesquisas Aplicadas. Uniformização das técnicas de aplicação do solo-cimento na construção habitacional. Rio de Janeiro - RJ : BNH-DEPEA, 1985. 14 páginas.

Asstmto(s)

Solo cimento

D0650 Casa-de-farinha. s.l., s.d.

Asstmto(s)

Farinha; Casa-de-farinha

D0651

CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS - ZM Diagnóstico participativo para tomada de decisão em comunidade, s.l., s.d.

O CTA-ZM é filiado a AS-PTA. A tecnologia de processo (metodologia) ainda não foi documentada.

Assunto(s)

Desenvolvimento humano; Desenvolvimento de comunidade Depositário

Centro de Tecnologias Alternativas - CTA-ZM, (031)891-4785

D0652

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados. Piqui e buriti: importância alimentar para a população dos cerrados por Semíramis Pedrosa de Almeida; José Antônio da Silva. Planaltina - DF :

EMBRAPA-CPAC, 1993. 42 páginas.

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Piqui - aproveitamento; Buriti -aproveitamento; Fruta - aproveitamento Deposuario

Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC,

(061)389-3442; 389-1121

D0653

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Criação de ave caipira: por Pedro Alberto Carneiro Mendes,

Antônio Cordeiro da Costa. Fortaleza - CE : EMATERCE, 1984.

18 páginas. (Programas e Projetos, 10)

Assunto(s)

Avicultura

Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará,

(061)274-1366

D0654

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARA. Curso aplicado de industrialização de condimentos: por Antenor da Silva Junior, s.l. : EMATERCE, 1993. 37 páginas.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Condimento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)229-3066 R. 135

D0655

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ A mandioca na alimentação humana: receitas e sugestões por Francisco Fábio de Assis Paiva et al.. Fortaleza - CE :

EMATERCE, 1993

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Mandioca - aproveitamento Depositário

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE, (085)229-3066 R. 135

D0656

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Aproveitamento industrial do caju (Anacardium occidentale): relatório final por Geraldo Arraes Maia coord.. Fortaleza - CE : NUTEC,

1982. 52 páginas. (Série Relatório, 1)

Assunto(s)

Caju - industrialização Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC,

(085)226-8688;(085)226-7944

D0657

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. Diretoria Regional da Paraiba. Projeto integrado sistema de coleta, remoção e destino final do lixo: por

Mário Mutsuo Onuki et al.. João Pessoa - PB : Fundação SESP, 1989.

Assunto(s)

Lixo

Depositário

Fundação Serviços de Saúde Pública

D0658

HOINACKI, Eugênio. Peles e couros: origem, defeitos, industrialização. Porto Alegre - RS : SENAI-RS, 1989.

Assunto(s)

Couro

Depositário

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional do RS - SENAI/RS, (051)592-5911

D0659

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Banana,, cultura, matéria prima, processamento e aspectos econômicos. Campinas - SP :

ITAL, s.d

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Banana - aproveitamento; Banana -aspecto econômico Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB, (083)224-1510

D0660

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Goiaba processamento, produtos, caracterização e utilização. Campinas - SP : ITAL,

s.d.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Goiaba - aproveitamento Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB,

(083)224-1510 R.255

D0661

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMERCIO, SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Beneficiamento e industrialização da mandioca. São Paulo - SP MIC, 1982. 2 v.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos, Mandioca - beneficiamento, Mandioca - industrialização Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE/PB, (083)224-1510

D0662

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/Escritório Técnico de Obras. Tratamento de esgotos: processo eletrolítico. Campinas - SP : UNICAMP, s.d.

Assimto(s)

Saneamento; Esgoto - tratamento Depositário

Universidade Estadual de Campinas/Escritório Técnico de Obras - UNICAMP/ESTEC, (0192)39-3122

D0663

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Adaptação e transferência de tecnologia alternativa de baixo custo operacional na concentração de polpas e/ou sucos de frutas tropicais. João Pessoa - PB, s.d.

Assinito(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Polpa; Suco Depositário

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba/Centro de Documentação e Informação - SEBRAE-PB, (083)244-1510 R.255

D0664

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Departamento de Engenharia Civil. Curso de gestão e tratamento de resíduos sólidos urbanos:

por João Tinoco Pereira Neto. Viçosa - MG : UFV, 1994. 107 páginas.

Assunto(s)

Resíduo; Resíduo sólido urbano; Saneamento Depositário

Universidade Federal de Viçosa-Biblioteca Central - UFV

D0665

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental Um sistema de reciclagem e compostagem de baixo custo para países em desenvolvimento:

por João Tinoco Pereira Neto. Viçosa - MG : UFV, 1994.

XXIV Congresso Interamericano de Engenharia Sanitaria y Ambiental - AIDIS.

Assunío(s)

Resíduo orgânico - reciclagem e compostagem, Resíduo Depositário

Universidade Federal de Viçosa - Biblioteca - UFV-Biblioteca

PROJETOS DE PESQUISA

D0666

BARROS, Armando Ferreira de. Fabricação de sabões: análise e Tecnologia. Aracaju - SE : ITPS, 1977. 30 páginas.

Assunto(s)

Sabão

Depositário

Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe - ITPS,

(079)224-0446;(079)224-7300

D0667

CAMISASSA, Maria Marta dos Santos. Projeto Unicidade: corredor cultural e urbanístico. Viçosa - MG : UFV, 1993. 25 páginas.

O processo metodológico utilizado se caracteriza como apropriado a pequenos municípios dado o seu baixo custo.

Assunto(s)

Integração microrregional; Projeto unicidade Depositário

UFV/Departamento de Arquitetura e Urbanismo - DAU D0668

CARVALHO, Nilson Luiz de Aguiar. "Surimi" alternativa tecnológica para o aproveitamento de pescado subexplorado e de baixo valor comercial capturados na Região Amazônica: para desenvolvimento. Belém - PA : IDESP, 1993.

Assimto(s)

Tecnologia do pescado; Tecnologia de alimentos; Surimi D0669

CASTELO, Francisco Pereira. Curtimento de pele de tucunaré (Cichla Ocellaris).

Manaus - AM : IPA, s.d.

Assunto(s)

Pele de pescado - curtimento; Tucunaré - curtimento Depositário Instituto de Pesquisas do Amazonas - INPA

D0670

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA; REDE DE INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS Para fazer o engenho cantar: um estudo sobre a produção e comercialização da rapadura na região de Montes Claros.

Montes - Claros - MG : REDE/C AA Norte de Minas, 1993.

79 páginas.

Assunto(s)

Rapadura; Produção da cana - diagnóstico Depositário

Centro de Agricultura Alternativa/Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas - CCA Norte de Minas/REDE,

(038)221-3341, (031)467-7470

D0671

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ -Departamento de Química - Área de Nutrição Humana. Utilização do girassol (Helianthus annus L.) na alimentação humana: por Jocelem Mastrodi Salgado, s.l. : ESALQ, s.d.

Assunto(s)

Farinha; Oleo; Girassol - farinha; Girassol - óleo Depositário

ESALQ - Departamento de Química - Área de Nutrição Humana D0672

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Desenvolvimento de um protótipo de secador para frutas destinado ao pequeno e médio produtor: por Manuel Pinto Neto et al..

Campinas - SP, s.d. 51 páginas.

Assunto(s)

Secador de fruta Depositário

Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, (0192)41-5222 D0673

LIRA FILHO, Joaquim Francisco. Utilização da casca do maracujá amarelo (P.edulis f. Flavicarpa, Deg) na produção de geléia.

Fortaleza - CE : UNICAMP, 1994.

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Maracujá -aproveitamento; Doce, Geléia Depositário

Universidade Estadual do Ceará/Departamento de Nutrição -UECE, (085)292-4499 R.480

D0674

MEIRA,Mally Freire; FREIRE,Noel Carlos F.; JOURDI, Soraia Cade. O lixo a gente reaproveita. Vitória - ES, 1993. 24 páginas.

Assunto(s)

Resíduo sólido urbano; Resíduo; Saneamento Depositário

Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente - SEAMA, (027)222-7860;(027)223-4022

D0675

NUNES, Maria Lúcia. Influência de ingredientes naturais nas propriedades ligantes de rações para camarão. Campinas, São Paulo, 1993.

Assimto(s)

Camarão - ração Depositário

Universidade Federal da Paraíba - Centro de Tecnologia -Departamento de Tecnologia Química e de Alimentos, (083)224-7200 R.2357

D0676    ,

PARQUE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO Cartilagem de tubarão: produção natural - suplemento alimentar de cálcio e fósforo. Fortaleza - CE PADETEC, 1995.

Assunto(s)

Nutrição humana; Cartilagem de tubarão Depositário

Parque de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Ceará - PADETEC, (085)281-8436

D0677

Produção de Surimi: relatório de conclusão do projeto de pesquisa financiado pela Financiadora de Projetos (FINEP)

Florianópolis - SC, s.d.

Assunto(s)

Surimi; Tecnologia de alimentos Depositário

Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Ciências Agrárias - UFSC

D0678

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE; INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO. Estudo e pesquisa no setor cerâmica artesanal do nordeste brasileiro no estado de Pernambuco: cerâmica artesanal do nordeste por Ana Lúcia de Albuquerque Almeida et al.. Recife - PE : SUDENE, 1990. 374 páginas. (Artesanato cerâmico, n.l)

Assunto(s)

Cerâmica artesanal do nordeste

D0679

TRAVAGLÍNI, Décio Antonio; CARVALHO, Cássia Regina L Processamento das características de qualidade de banana chips, obtidas a partir da variedade nanica. Campinas - SP, s.d.

Assunio(s)

Banana chips; Banana - aproveitamento, Tecnologia de alimentos Depositário

Coordenadoria de Tecnologia de Alimentos - ITAL,

(0192)41-5222

D0680

TRAVASSOS, Antônio Justáquio Resende; LIMA, Antonio William O. Lima. Utilização do soro de queijo na fermentação natural de hortaliças. João Pessoa - PB : CPG/CTA/UFPB, 1991. 140 páginas.

Assimto(s)

Hortaliça - fermentação Depositário

Universidade Federal da Paraíba - UFPB/CPG/CTA

D0681

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ/ Departamento de Nutrição. Utilização de produtos amilácios regionais na fabricação de

pães: por Antonio Raimundo Silva Costa coord.. Fortaleza -CE, s.d.

Assimto(s)

Tecnologia de alimentos; Panificação Depositário

Universidade Estadual do Ceará/Departamento de Nutrição -UECE, (085)292-4499 R.480

D0682

Universidade Federal da Paraíba.Laboratório de Energia Solar.

Farinha de banana integral obtida por um processo de secagem solar, para ser aplicado como alimentação suplementar. João Pessoa - PB : UFPB, s.d.

Assimto(s)

Alimentação suplementar; Farinha; Farinha de banana Depositário UFPB - Laboratório de Energia Solar - UFPB

TESES

D0683

FORATO, Aline Lúcia Sant'Ana Costa. Caracterização nutricional de plasteína obtida de proteína da soja e de proteínas de soro de queijo. Viçosa - MG : UFV - Imprensa Universitária,

1993. 51 páginas.

Assunto(s)

Alimento alternativo Depositário

Universidade Federal de Viçosa/Departamento de Nutrição e Saúde - DNS, (031)899-2541, 899-2203

D0684

LIVERA, Alda. Desenvolvimento e maturidade pós colheita da graviola( Annona muricata Linn). Recife - PE : UFPE, 1992.

Assunto(s)

Fruticultura, Graviola - pós colheita Depositário

Universidade Estadual do Ceará/Departamento de Nutrição -UECE, (085)292-7170

D0685

PAROLI, Miguel Cione Elaboração do charque no Brasil: da

conveniência de novos rumos, s.I., 1961. 48 páginas.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Charque Depositário

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial/Núcleo Regional de Informação - NUTEC/NRI, (085)281-5211

D0686

PELUZIO, Maria do Carmo Gouveia. Caracterização nutricional de plasteína obtida de proteína de folha de mandioca e da caseína. Viçosa - MG : UFV - Imprensa Universitária, 1993.

56 páginas.

Assunto(s)

Alimento alternativo; Folha de mandioca - aproveitamento,

Folha de mandioca - avaliaçào biológica Depositário

Universidade Federal de Viçosa/Departamento de Nutrição e Saúde - DNS, (031)899-2541, 899-2203

D0687

ROCHA,Resilda Gomes de Azevedo. Aproveitamento de Lactossoros na produção de molhos e temperos. Fortaleza - CE : UFC,

1993. 63 páginas.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Laticínio, Molho artesanal, Tempero artesanal, Condimento Depositário

Departamento de Tecnologia de Alimentos - DTA/UFC, (085)243-9751

D0688

SILVA, Antonio de Pádua Valença da . Processamento e estabilidade do suco integral e clarificado de cajá (spondias lutea,L). Fortaleza - CE, 1995. 151 páginas.

Assunto(s)

Tecnologia de alimentos; Fruta - aproveitamento; Suco; Cajá -aparoveitamento Depositário

Universidade Estadual do Ceará/Departamento de Nutrição - UEC (085)292-4499 R.480

ÍNDICE DE ASSUNTOS

O índice de assuntos é a chave de acesso às informações do Guia.

Cada palavra-chave do índice, que foi baseado num “Vocabulário controlado”, é seguida de um ou mais códigos alfa-numéricos, que remetem para os respectivos registros, uma vez que, no corpo do Guia, dentro de cada módulo, os registros também possuem códigos alfa-numéricos que os antecedem e os identificam.

O código é constituído de uma letra (E=Entídades; B=Basesde Dados, V=Eventos, D=Documentos) identificadora do módulo e do número de registro deste módulo.

Abacaxi - aproveitamento

V0239, D0420, D0462, D0506, D0521

Abatedouro de ave D0471

Abertura de empresa E0071

Abrigo para bezerro D0329

Acerola - aproveitamento V0239

Açúcar

E0126, V0346, D0549, D0624

Açúcar mascavo E0126, V0246

Açude

E0028

Adaptação de tecnologia agropecuária E0105, E0106, E0107, E0108, E0122

Administração

E0013, E0070, E0079, V0250

Administração de empresa

E0007, E0010, E0071, E0072,

BOI46, BOI54, V0166

Administração gerencial E0113

Administração municipal E0064, E0135

Administração participativa E0013

Adubação verde E0050, D0351

Adubo

D0284, D0565

_índice de assuntos

Agricul.tura

E0055, E0068, E0102, E0109,

E0113, E0114, E0116, B0141,

BOI44, BOI57, V0250, V0258

Agricultura alternativa E0043, D0348

Agricultura auto sustentável E0049

Agricultura e áreas afins E0069

Agroecologia

V0249

Agroecologia do semi-árido E0043

Agroflorestação

E0041, E0050, E0051

Agroindústria

E0005, E0116, BOI62

Agronomia B0160, B0161

Agropecuária

E0051, E0053, E0057, E0058,

E0058, E0059, E0067, E0115,

E0119, E0123, E0133, E0136,

B0147, B0153, V0163

Agrossivilcultura

E0044

Água - tratamento

E0023, D0278, D0354, D0510, D0596, D0613, D0546, D0622

Água da fonte - proteção D0610

Água sanitária D0469

Água superficial D0544

Aguardente

E0060, E0130, V0167, D0435, D0547

Algarobeira - aproveitamento D0633

Alho - cultura D0366

Alimentação alternativa E0093

Alimentação básica D0618

Alimentação suplementar D0682

Alimento - conservação

V0176, V0244, D0283, D0286, D0287, D0317, D0324, D0325, D0338, D0365, D0368, D0375, D0391, D0515, D0517, D0587, D0612

Alimento - secagem D0365

Alimento alternativo

E0126, V0168, D0410, D0571, D0683, D0686

Alimento alternativo para animal V0163

Amarelão - prevenção D0578

Amido - técnica de processamento V0184

Amido de mandioca D0629

Análise fisico-química E0032

Ancinho

D0315

Apanhador de fhita D0264

Apicultura

E0048, E0115, V0179, V0250, D0474, D0511, D0560, D0597

Araçá - aproveitamento D0506

Argamassa V0172, D0569

Argamassa armada D0346, D0489

Armadilha para peixe D0265, D0266

Armazenamento

E0066, E0091, BOI41, V0256, V0258, D0404, D0423, D0601

Arquitetura e urbanismo E0040

Arranjo floral V0250

Arroz - armazenamento D0601

Arroz - beneficiamento E0044, E0121

Artefato de cimento - montagem de fábrica D0531

Artesanato

V0170, V0171, V0174, V0178, V0180, V0233, V0262

Assistência jurídica E0006

Assistência técnica ao produtor rural E0109, E0111, E0115, E0117, E0118, E0123

Assistência técnica e tecnologia à indústria E0008, E0015

Associativismo

E0001, E0005, E0043, E0049, E0058, V0181, V0228, D0496

Atendimento à criança E0085

Avaliação de tecnologia E0027

Avicultura

E0115, E0121, BOI56, D0379, D0466, D0471, D0653

Azulejo

V0172

Bacon

V0193, V0235

Bala

D0527

Balança

D0267

Bambu - habitação D0303, D0488

Banana - aproveitamento

V0194, V0239, V0243, D0275, D0415, D0441, D0460. D0573, D0586, D0590, D0634, D0659, D0679

Banana - aspecto econômico D0659

Banana chips D0460, D0679

Banana nanica - irrigação D0293

Banana passa

V0194, V0243, D0573, D0634

Bananeira - cultura D0552

Banco de semente E0048

Banha

V0195

Banheiro

D0581

Barreiro trincheira E0048

Batata doce - aproveitamento V0239

Bebedouro para animal D0268, D0281

Bebida

BOI59, D0386, D0390, D0418, D0437, D0440, D0453, D0551, D0623

Bem estar social

E0057, E0113, E0115

Beneficiamento de produto V0164

Bens e serviços E0135

Bezerreiro

D0329

Bezerro - tratamento D0396, D0591

Biodigestor E0054, D0626

Bioquímica de alimento E0095

Biotecnologia

E0020, E0061, E0066, E0103, E0131, BOI60, B0161, B0162

Biscoito

BOI 59, V0196

Bolo

V0230

Bordado

V0174, V0180

Bovinocultura E0115, E0121

Buriti - aproveitamento D0652

Caçamba niveladora D0269

Cacauicultura

E0100

Cadastro de especialista B0160, B0161

Cajá - aproveitamento D0688

Cajú - aproveitamento

V0239, D0406, D0439, D0450, D0453, D0455, D0507, D0521

Cajú - industrialização D0656

Cajú - plantio V0258

Cajueiro - proga e doenças V0258

Cajuína

D0453

Calçado

E0014, E0016, E0030, E0065, E0073, V0165, V0177, V0211, V0223, V0253

Calçado e afins E0016

Calda bordalesa D0335

Calda viçosa D0565, D0567

Camarão defumação D0611

Camarão - ração D0675

Cana de açúcar e derivados E0126, V0246, D0549, D0624

Capacitação tecnológica E0131

Capinador manual D0270

Caprinocultura E0053, E0121

Carcinocultura

E0053

Carimã

V0184

Carne de caprino - aproveitamento D0563

Carne de coelho D0620

Carne e derivados

E0066, E0095, V0198, D0361, D0563

Carne suína

E0101, V0235, V0236, D0361

Carne suína - conservação D0286

Carpa

D0558

Carregador de semente D0271

Carrinho de mão D0272, D0273

Cartilagem de tubarão D0676

Carvão vegetal D0274

Casa - montagem D0641

Casa-de-farinha

D0650

Castanha de cajú - beneficiamento D0367, DO524

Catchup

V0197, D0572

Cavadeira

D0315

Celulose e papel E0065

Cenoura - cultura D0332

Cera em pasta D0481

Cera líquida D0481

Cera para assoalho D0481

Cerâmica

E0023, V0172, V0250, D0631

Cerâmica artesanal do nordeste D0678

Cercado para animal D0276

Cereal - aproveitamento D0368

Cereal - armazenamento D0352

Chantilly

D0359, D0411

Charque

D0685

Chucrute

D0639

Chuveiro

D0277

Ciência agrária E0075

Ciência dos alimentos E0033, E0082

Ciência e tecnologia E0138

Cimento alternativo E0077

Cisterna

D0263, D0543, D0574, D0588, D0606

Citricultura D0394, D0595

Coalhada

V0240

Coco - leite e derivados D0475

Coelho - abate D0556

Coelho - processamento de pele D0556

Cola D0279

Cólera

V0188, D0355

Coleta seletiva E0039

Colorau

D0444

Comedouro para animal D0281, D0282

Comercialização de produto V0164, V0258

Comércio

B0158

Compostagem D0513, D0548

Comunicação

E0013

Concreto

V0172, D0568

Condimento

V0175, V0197, D0654, D0687

Confecção

E0014, E0087, E0088

Confeitaria

V0247

Congelamento - hortaliça D0587

Conserva caseira

V0244, D0317, D0375, D0391, D0515

Conservação de solos E0049

Conservação de carne D0286, D0287, D0517

Conservação de peixe D0287

Conservação de pele V0182

Conservação do solo E0048, E0115, D0349

Conservação têxtil D0647

Consorciação

V0258

Construção civil

E0014, E0021, E0065, V0172, D0303, D0429

Construção com terra E0077

Construção de esgoto D0356

Construção escolar D0429

Construção rural E0090, E0115

Construção urbana D0497

Construtor - formação profissional D0541

Controle biológico E0103

Controle de praga e erva daninha E0127

Controle de qualidade E0032, E0073

Controle microbiológico V0213

Cooperativismo

E0001, E0005, E0058, V0228

Cosmético

E0060

Costela

V0193

Costura

V0250

Couro

E0014, E0016, E0030, E0065, E0073, BOI50, BOI56, V0187, V0212, V0224, V0225,V0255, D0658

Crédito rural E0058

Crochê

V0178

Cultivador com tração animal D0564

Cultivares de mandioca V0184

Cultura - melhoramento E0127

Cultura de vazante D0401

Cinicultura

D0424, D0556, D0620

Cupuaçu - aproveitamento E0051, D0374

Cupuaçu - cultura D0522, D0602

Curtimento

E0016, E0073, V0212

Curtimento vegetal V0187

Defensivo agrícola - prevenção de acidentes D0392

Defensivo caseiro D0377

Defesa animal e vegetal E0067, B0141

Defumação de carne D0605

Defumação de peixe D0291, D0461

Defumação de suíno frango e peixe E0018

Defumado

E0018, V0189, V0193, V0235, V0259, D0291, D0385, D0461, D0605, D0608, D0611

Defumado de carne de suíno D0385

Defumado de carne suína D0608

Defumador de embutido D0570

Dendê

E0051

Dewenho e gestão urbana E0040

Desenho industrial E0060, E0130

Desenvolvimento de comunidade D0582, D0651

Desenvolvimento humano E0085, D0651

Desenvolvimento local E0135, B0157

Desenvolvimeno tecnológico E0002, E0003, E0004, E0010, E001 i, E0061, E0081, E0130

Desenvolvimento urbano E0042, E0047

Design

E0045

Desinfetante

D0469, D0470, D0479, D0637

Detergente D0476, D0638

Detergente doméstico D0638

Diagnóstico participativo V0190

E tüsão de tecnologia agropecuária E0102, E0103

Direito do consumidor E0086

Direito urbano E0040

Doce

V0194, V0237, V0238, V0242, V0243, D0275, D0285, D0302, D0338, D0358, D0372, D0411, D0436, D0439, D0441, D0447, D0449, D0455, D0456, D0457, D0463, D0464, D0468, D0499, D0506, D0507, D0527, D0572, D0573, D0590, D0609, D0625, D0634, D0635, D0673

Doce de leite

V0186, V0216, V0242, D0359, D0463

Doença de planta E0127

Drenagem sanitária D0356

Drenagem - construção D0378

Economia agrícola E0067, B0141

Economia doméstica

E0058, E0084, E0110, E0114, E0116

Editorial e gráfica E0014

Educação

E0018, E0079, E0139, B0157, BOI60, B0161

Educação ambiental E0039, E0138, E0139

Educação do consumidor E0086

Educação tecnológica E0018, E0019

Eletricidade

V0191

Eletricista - formação profissional D0538

Eletro-eletrônica

E0045

Eletrodoméstico - manutenção V0218

Eletrônica

B0143

Embalagem

E0031, BOI56, BOI59, BOI62

Embutido

V0189, V0199, V0202, V0206, V0235, V0236, V0259, D0385, D0576, D0577

Encanamento de bambú D0263

Energia

E0054, E0131, B0147, D0402, D0626

Energia alternativa E0054

Energia eólica E0054, D0402

Energia solar E0054

Engenharia

E0020, E0024, E0033, E0040, E0065, E0067, E0075, E0081, B0141

Engenharia - baixo custo E0120

Engenharia agrícola E0067, B0141

Engenharia civil E0020, E0024

Engenharia de pesca E0033

Engenharia florestal E0075

Engenharia industrial E0020

Engenharia mecânica E0065, E0081

Engenharia química E0065

Engenharia têxtil E0065

Entidades em C&T B0152

Epidemiologia - medida preventiva E0092, V0231

Equipamento agrícola

D0309, D0315, D0326, D0327, D0328, D0403, D0599

Erosão - combate D0280

Erva medicinal E0109, V0241

Esgoto - tratamento D0662

Especialistas em C&T B0151

Esquitossomose - prevenção D0585

Estufa a lenha - construção D0367

Experiência municipal B0157

Extensão tecnológica E0096

Extensão rural

E0056, E0058, E0109, E0112, E0115, E0117, E0119, E0123

Extensão tecnológica E0008, E0077, E0098

Extrato de tomate D0459

Fábrica de biscoito - montagem D0529

Fábrica de desinfetante - montagem D0534

Fábrica de doce - montagem D0532

Fábrica de embalagem plástica -montagem D0530

Fábrica de farinha

D0503, D0526, D0535

Fábrica de pipoca doce D0502

Faca

D0295

Farinha

E0126, D0452, D0503, D0514, D0523, D0526, D0535, D0545, D0650, D0671, D0682

Farinha de banana D0545, D0682

Farinha de fubá D0503

Farinha de mandioca D0523, D0575

Farinha de milho D0503

Farinha de soja D0452

Farmácia

E0097, BOI60, B0161

Farofa de peixe D0296

Feijão - beneficiamento E0121

Feijão - beneficiamento E0044

Feijão - plantio D0593, D0594

Ferramenta

D0270, D0297, D0314

Ferramenta agrícola D0270

Ferro - cimento V0209

Ferro - cimento - construção D0352

Ferrugem do cafeeiro D0565

Fertilidade do solo E0103

Fibra têxtil D0617

Fibra vegetal - cimento E0077

Figo - aproveitamento D0285

Filtro

D0263, D0298, D0487

Filtro de areia D0263, D0298

Financiamento de programas de P&D E0134

Fitomelhoramento

E0125

Fitotecnia

E0124, B0141, B0144

Fitoterapia do cerrado V0241

Floresta

E0067, B0141

Fogão

D0299, D0398, D0400, D0487

Fogão - construção D0397

Fogão a lenha D0398

Fogão de barro com chaminé D0299

Folha de mandioca - aproveitamento D0686

Folha de mandioca - avaliação biológica D0686

Fomento à pesquisa tecnológica E0132

Fonte de financiamento para projeto de geração de renda B0142

Formação holística E0074

Formação profissional

E0012, E0015, E0017, E0140,

D0536

Formação profissional D0443

Formiga saúva - controle D0566

Forno

D0300, D0627

Forno de carvoejamento D0627

Forno rabo quente D0627

Fossa séptica D0399

Fruta - aproveitamento

E0022, E0095, E0101, B0159, V0194, V0238, V0239, V0243, V0244, D0275, D0285, D0337, D0338, D0339, D0340, D0358, D0368, D0370, D0373, D0374, D0406, D0415, D0420, D0439, D0447, D0449, D0450, D0453, D0454, D0455, D0456, D0457, D0458, D0460, D0462, D0464, D0499, D0505, D0507, D0521, D0573, D0586, D0590, D0609, D0634, D0652, D0659, D0660, D0663, D0673, D0688

Fruticultura

E0053, E0060, E0121, E0130, V0210, D0293, D0382, D0425, D0550, D0552, D0684

Fungicida

D0565, D0567

Gás naturalD0472

Geléia

V0238, D0302, D0625, D0635, D0673

Geologia - meio ambiente E0025

Geração de emprego E0129, E0140

Geração de renda

E0047, E0129, E0140, BOI42

Geração de tecnologia agropecuária E0102, E0105, E0106, E0107, E0108, E0122

Girassol - farinha D0671

Girassol - óleo D0671

Goiaba - aproveitamento

V0239, D0439, D0449, D0660

Gosmose - citro D0595

Gordura

B0159

Grade de dente D0304

Gráfico - formação profissional D0536

Graviola - aproveitamento D0458

Graviola - pós colheita D0684

Grãos - armazenamento

E0066, D0290, D0404, D0427, D0601

Guaraná

E0051

Guincho para poço D0305

Habitação

D0397

Habitação

E0021, E0024, E0040, E0046, E0047, E0077, E0120, BOI47, BOI55, BOI57, V0172, V0207, D0277, D0288, D0299, D0300, D0301, D0303, D0330, D0331, D0334, D0345, D0346, D0347, D0353, D0398, D0400, D0429, D0451, D0482,D0487, D0488, D0489, D0490, D0491, D0492, D0493, D0497, D0509, D0581, D0614, D0616, D0627, D0631, D0641, D0643, D0644

Habitação em laje de pedra D0331

Habitação em madeira D0331

Habitação em rolete de madeira D0330

Habitação em taipa D0429

Hamburger

V0198

Hepatite A - prevenção D0585

Hidráulica sanitária V0173

Higiene do corpo V0260

Higiene e saúde

V0188, V0213, V0231

Higiene e segurança V0212

Holismo

E0074

Hortaliça - aproveitamento E0095, E0101, E0110, D0343, D0357

Hortaliça - fermentação D0680

Horticultura

E0048, E0053, E0115, V0214, D0389, D0409, D0518

Hort:írutícola

E0066

Hotelaria

E0013, V0215

Iluminação

V0191

Impermeabilização

D0306

Implemento agrícola

D0332, D0333, D0553, D0564

Incubação de empresa E0003

Indústria

B0158

Indústria de calçado - higiene e segurança V0211

Indústria de fruta D0521

Informação tecnológica

E0002, E0009, E0010, E0011, E0020, E0047, E0063

Infra-estrutura urbana E0040

Inhame - aproveitamento D0419

Inseticida

D0307

Inseto - controle biológico D0334

Integração microregional D0667

Integração social B0157

Iogurte

V0186, V0192, V0216, V0217, V0237, V0240, V0242, D0308, D0359, D0388, D0441

Irrigação

E0103, E0115, E0124, B0144, V0169, D0598

Irrigação por sulco D0598

Irrigador de horta D0309

Jaca - aproveitamento

V0239, D0439, D0468, D0507

Jardinagem

D0426

Kefir

V0192

Labirinto

V0180

Lagarta da mandioca - controle biológico D0334

Lambari - bocarra D0561

Laranja - aproveitamento D0370, D0499

Laticínio

E0022, E0060, E0066, E0095, E0101, E0121, E0130, B0159, V0186, V0192, V0200, V0204, V0205, V0216, V0232, V0237, V0240, V0242, V0251, D0292, D0308, D0322, D0342, D0350, D0359, D0372, D0388,, D0411, D0430, D0431, D0432, D0433, D0434, D0465, D0473, D0504, D0508, D0519, D0525, D0607, D0628, D0642, D0646, D0687

Lavadora manual de roupa D0647

Lavanderia

D0487

Lavatório

D0486, D0487

Legislação

E0070

Legume

V0175

Legume - aproveitamento D0368

Leite - aproveitamento V0242, D0436, D0436

Leite - doce D0436

Leite - higienização D0433, D0607

Leite - pasteurização

V0232, V0237, V0242, D0525

Leite bovino - industrialização D0350

Leite caprino - industrialização D0350

Leite caprino - pasteurização D0504

Leite condensado D0359

Leite de soja D0452

Leite longa-vida D0508

Levantamento sócio-econômico V0190

Licor

V0238, D0386, D0418, D0437, D0505

Limpeza urbana D0495

Limão em salmoura V0197

Lingüiça

V0199, V0235, V0259, D0576, D0577

Lixo

D0495, D0657

Macarrão

D0438

Maçiço rochoso E0028

Maçiço terroso E0028

Maça - aproveitamento V0256, D0337, D0340

Maça - secagem V0256

Madeira - habitação D0491

Madeira - pesquisa E0076

Madeira - secagem E0029, E0037, D0640

Madeira - tecnologia

E0029, E0035, E0036, E0038, E0076

Madeira tropical - utilização E0034

Mamão - aproveitamento V0239, D0456

Mamão - cultura D0550

Mandioca - aproveitamento V0184, V0185, D0341, D0362, D0383, D0407, D0523, D0629, D0630, D0655

Mandioca - beneficiamento E0121, D0514, D0661

Mandioca - industrialização D0661

Manejo de recurso hídrico E0041, E0050

Manejo de solo V0164

Manejo e conservação da biodiversidade E0041, E0050

Manejo e prática cultural e animal B0153

Manejo ecológico do solo E0041, E0050

Manga - aproveitamento D0447

Mangaba - aproveitamento D0507

Manteiga

V0186, V0216, V0217, V0237, V0242, D0359, D0411, D0434

Manteiga de garrafa V0434

Manutenção de máquinas V0226

Máquina de costura - manutenção V0219

Máquina de lavar roupa D0310

Maracujá - aproveitamento D0464, D0521, D0673

Marcenaria

V0250

Marceneiro - formação profissional D0537

Margarina BOI 59

Marketing

V0220

Marreco - criação D0417

Massa alimentícia

BOI59, V0175, V0196, V0230, D0438

Matadouro

D0494

Material de construção

BOI62, V0207, D0345, D0346, D0451, D0482, D0488, D0489, D0491, D0492, D0493, D0631

Mecânico - formação profissional D0540, D0542

Mecanização agrícola

E0002, E0060, E0089, E0115, E0130, V0221, V0227, D0403

Mecanização agrícola à tração animal V0227

Meda

D0601

Medicamento caseiro D0376

Meio ambiente E0023, E0131

Melancia - aproveitamento D0373

Melhoramento animal E0125

Mercado

E0011, E0070, BOI42

Mercado informal BOI 42

Metalurgia E0014, E0065

Micro e pequena empresa - orientação prática D0645

Milho - aproveitamento D0360, D0369

Milho - beneficiamento E0044, E0121, D0528

Milho - ensilagem D0423

Milho nativo D0512

Minas

E0028

Mobiliário

E0014

Modernização administrativa E0135

Moenda de cana D0311

Moinho

D0312

Moinho para cereal D0312

Molho artesanal

V0175, D0448, D0636, D0687

Molho de pimenta D0448, D0636

Monitoramento e controle do meio ambiente E0061

Moranga

D0413

Morango - aproveitamento D0339

Morango - cultura D0339

Motor

V0191

Móvel - confecção D0336

Muda

V0258

Néctar

D0456, D0457, D0458, D0464

Noz macadâmia - cultura D0559

Nutrição

E0079, E0082, E0092, E0094

Nutrição animal

E0044, E0094, E0125

Nutrição humana

E0067, E0082, E0092, E0136, V0168, D0676

Óleo

B0145, BOI59, D0671, D0589

Óleo essencial B0145, D0589

Oportunidade de empreendimento E0070, E0071, BOI46, BOI62, V0229, D0521, D0529, D0530, D0531, D0532, D0533, D0534

Ordenha

D0600

Ovinocaprinocultura

V0182

Pá

D0313, D0315

Pá - preparação da lâmina D0314

Padronização do mel E0032

Palmito de pupunha - Industrialização D0520

Panificação

E0095, V0196, V0230, V0247, V0250, D0363, D0383, D0421, D0442, D0445, D0533, D0681

Panqueca

V0230

Papel reciclado D0395

Parasitose

E0092, V0231, D0584

Parasitose intestinal E0092, V0231

Pasta

V0175, V0197

Pasta de alho V0197

Pasta de cebola V0197

Pastagem

E0053

Pecuária

E0055, E0109, E0113, E0114, D0396

Pedra - desmonte de bloco V0201

Pedra - limpeza V0201

Pedra - mercado V0201

Pedra - produção V0201

Pedreiro

D0443

Peixe - aproveitamento D0368, D0414

Peixe - defumação D0461

Peixe - salga D0461

Peixe em gaiola D0516

Peixe seco D0480

Pele de caprino - conservação D0563

Pele de pescado - curtimento D0669

Pequi - aproveitamento V0244, D0652

Pesquisa

E0006, E0009, E0077, E0104, E0105, E0106, E0107, E0108, E0121, E0122, E0123, E0128

Pesquisa agropecuária

E0104, E0105, E0106, E0107, E0108, E0121, E0122, E0123, E0128

Pesquisa de mercado E0009

Pesquisa mercadológica E0006

Pia - argamassa armada D0344

Pia de cozinha D0487

Picles

V0175, D0317, D0368, D0391

Pimenta

E0053, V0197

Pimenta do reino E0053

Pimenta malagueta ao vinagre V0197

Pintura em tecido V0233

Pipoca doce D0502

Piscicultura

E0058, E0067, E0094, E0115, E0116, E0121, B0141, B0147, V0183, V0250, D0393, D0516, D0554, D0558, D0561, D0621

Piso

V0172

Pizza

V0230

Placa pré-fabricada D0644

Planejamento municipal E0083

Planejamento urbano E0040

Planta medicinal

E0044, E0097, V0234, D0371, D0381

Plantadeira - regulagem D0599

Plantio

D0349

Pneumoenterite

D0591

Poço

E0048, D0263, D0305, D0483, D0543, D0596

Poço amazonas E0048

Poço raso D0483

Política de habitação popular D0509

Política municipal de meio ambiente B0157

Polpa

V0197, D0457, D0663

Polpa de tomate V0197

Poluição

E0067, B0141

Polvilho

D0501

Pomar doméstico

E0110, D0382, D0422, D0425

Porco tipo banha D0412

Prática de instalação elétrica V0191

Prensa para extração de óleo D0316

Prensa rústica para farinha de mandioca D0575

Presunto

V0202, V0235, V0259

Privada

D0405, D0484, D0487, D0616

Privada higiênica D0405

Produção de cana - diagnóstico D0670

Produção de semente V0164

Produção rural E0044

Produto de limpeza

V0203, V0208, V0260, D0380

Produto de origem animal E0078

Programa de habitação popular D0509

Programa educativo V0250

Projeto unicidade D0667

Promoção empresarial E0006

Promoção social E0017

Propaganda E0013, V0220

Prospecção de tecnologia E0027

Pulverizador

D0321

Pupunha

D0520

Pupunha - cultura D0592

Pururuca

D0318

Qualidade industrial E0061

Qualidade total E0071

Queda d’agua - aproveitamento D0562

Queijo

V0186, V0200, V0204, V0216, V0217, V0237, V0240, V0242, D0292, D0322, D0342, D0359, D0372, D0411, D0430, D0431, D0432, D0465, D0473, D0519, D0607, D0628, D0642

Queijo coalho V0242

Queijo de cabra D0473, D0519

Queijo de coalho

D0431, D0465, D0642

Queijo de manteiga D0430

Queijo de massa filada D0322

Queijo minas frescal V0242

Química

E0020, E0065, BOI56, BOI60, B0161, B0162

Química e derivados BOI 56

Quitina

D0615

Ração animal E0130

Ralador de mandioca D0323

Ranicultura

D0428

Rapadura

E0126, D0549, D0670

Raspa seca de mandioca D0630

Recurso hídrico E0043, E0048

Recurso natural E0123, E0125

Refrigerador para carne D0324

Reidratação oral V0261

Relação humana V0250

Remédio caseiro

E0110, V0234, D0371, D0604

Renda

B0142

Reprodução animal E0125

Requeijão

V0205, V0240, D0359

Reservatório domiciliar D0487

Resíduo

D0648, D0664, D0665, D0674

Resíduo orgânico - reciclagem e compostagem

E0039, V0252, D0648, D0665

Resíduo sólido urbano D0664, D0674

Revestimento

V0172

Ricota

V0217, V0242, D0372, D0432

Roedor

D0289

Sabão

V0208, V0245, D0294, D0467, D0666

Salada de fruta D0454

Salame

V0206, V0259

Salga

V0235, V0259, D0325, D0461, D0480

Salgação de peixe D0325, D0480

Salmora

V0175

Salsicha

D0576

Saneamento

B0147, BOI60, B0161, V0188, V0260, V0263, D0278, D0298: D0305, D0354, D0355, D0356; D0399, D0405, D0483, D0484: D0485, D0486, D0487, D0495; D0543, D0546, D0574, D0581; D0582, D0588, D0596, D0606 D0613, D0614, D0616, D0619 D0622, D0632, D0648, D0662: D0664, D0674

Saneamento ambiental V0252

Saúde

E0013, E0048, E0079, E0131, E0136, E0137, B0147, B0157, V0168, V0222, V0254

Saúde e nutrição BOI 47

Saúde pública E0137

Secador de fruta D0364, D0672

Secador solar D0365

Secagem de alimento E0091, D0364, D0365

Segurança no trabalho D0539

Semeadeira manual D0332

Semeador

D0326, D0327

Semente e muda

E0051, E0127, V0163

Sementeira - cobertura de bambu D0320

Sementeira - cobertura de folha D0320

Sementeira -proteção D0319, D0320

Sementeira - proteção contra pássaro D0319

Seringueira E0051, E0053

Serra manual D0328

Serviço técnicoLaboratorial BOI 48

Serviço tecnológico E0002, E0061, BOI48

Shampoo - fabricação D0603

Silagem

V0163, D0423

Silo

D0290, D0352, D0404

Silo de cabaça D0404

Silo subterrâneo D0290

Sistema alternativo de produção leiteira E0041, E0050

Sistema construtivo E0024

Sistema de placa E0048

Sistema de produção e comercialização V0190

Soja - aproveitamento V0248, D0452

Sojicultura

E0133

Soldagem

V0257

Solo

E0124, E0125, V0258

Solo cimento

D0288, D0492, D0649

Solo cimento - parede monolítica D0353

Solo urbano - regularização jurídica E0040

Solo-cimento E0077, D0347

Sorgo - aproveitamento D0408, D0498

Sorgo - ensilagem D0423

Sorgo - valor nutritivo D0498

Soro

V0216

Sorvete artesanal

D0384, D0411, D0477, D0500

Sorveteria - implantação D0500

Suco

D0390, D0663, D0688

Suinocultura

E0115, E0121, BOI56, V0235, D0412, D0557

Surimi

D0668, D0677

Taipa

D0493

Taipa - construção D0493

Taipa melhorada D0643

Tamarindo - aproveitamento D0457

Tambaqui - criação D0393

Tecnologia

E0079, B0155, B0158

Tecnologia açucareira D0624

Tecnologia ambiental E0061

Tecnologia de alimentos

E0002, E0014, E0018, E0022, E0023, E0033, E0055, E0060, E0066, E0067, E0095, E0101, E0109, E0110, E0136, B0141, B0143, B0155, B0156, B0157, BOI59, BOI62, V0167,V0176, V0184,V0185, V0189,V0192, V0193,V0194, V0195,V0196, V0197,V0198, V0199, V0200, V0202, V0204, V0205,V0206, V0216, V0217, V0232, V0235, V0236, V0237, V0238, V0239, V0240, V0242, V0243, V0244, V0246, V0247, V0248, V0251, V0256, V0259, D0275, D0285, D0286, D0287, D0291, D0292, D0296, D0302, D0308, D0317, D0322, D0325, D0337, D0338, D0339, D0340, D0341, D0342, D0343, D0350, D0357, D0358, D0359, D0360, D0361, D0362, D0363, D0368, D0369, D0370, D0373, D0374, D0375, D0383, D0383, D0384, D0385, D0386, D0387, D0388, D0390, D0391, D0406, D0407, D0408. D0410,

D0411

D0413

D0414

D0415,

D0418

D0419

D0420

D0421,

D0430

D0431

D0432

D0433,

D0434

D0436

D0437

D0438,

D0439

D0440

D0441

D0442,

D0444

D0445

D0447

D0448,

D0449

D0450

D0452

D0453,

D0454

D0455

D0456

D0457,

D0458

D0459

D0460

D0461,

D0462

D0463

D0465

D0468,

D0473

D0475

D0477

D0480,

D0498

D0499

D0501

D0502,

D0503

D0504

D0505

D0506,

D0507

D0508

D0514

D0515,

D0519

D0521

D0523

D0524,

D0525

D0527

D0535

D0545,

D0549

D0563

D0571

D0572,

D0573

D0576

D0577

D0586,

D0587

D0590

D0605

D0607,

D0608

D0609

D0611

D0612,

D0618

D0620

D0623

D0625,

D0628

D0629

D0630

D0633,

D0634

D0635

D0636

D0639,

D0642

D0646

D0652

D0654,

D0655

D0659

D0660

D0661,

D0663

D0668

D0673

D0677,

D0687

D0688

Tecnologia de madeira D0491

Tecnologia de produção E0125

Tecnologia disponível para comercialização BOI 49

Tecnologia do pescado D0668

Tecnologia metalúrgica E0061

Telha

D0345, D0346, D0631

Tempero artesanal

V0175, D0444, D0687

Têxtil

E0087, BOI62

Tijolo

V0207, D0451, D0482, D0631

Tijolo prensado - solo estabilizado D0482

Tijolo solo cal D0451

Tijolo solo cal - fabricação V0207

Tilápia

D0558, D0621

Tomate - aproveitamento

V0197, D0387, D0459, D0572

Tomateiro - controle de doença D0567

Toucinho

V0235

Trabalho BOI 42

Transferência de informação E0052

Transferência de tecnologia E0003, E0047, E0062, E0080, E0100, E0118

Transferência de tecnologia agropecuária E0099, E0104, E0112

Transportei

E0026, E0065, BOI47, BOI60

Transporte hidroviário E0026

Treinamento gerencial E0005

Tricô

V0262

Trilhadora de feijão D0553

Tucunaré - curtimento D0669

Urucum - cultura D0555

Usina de reciclagem e compostagem E0039

Utensílio doméstico

D0295, D0301, D0310, D0313, D0323

Uva - aproveitamento D0635

Vaso sanitário

D0485, D0487, D0614

Vela de parafina D0478

Verminose - prevenção

D0578, D0579, D0580, D0583

Vestuário

E0087, E0088

Vestuário e artefato de tecido E0014

Vidro - vedação D0416

Vinagre

D0446

Vinho

D0440, D0551, D0623

Vinho de laranja D0551

Zoologia

B0141

Zootecnia

B0141, B0143, B0144

LISTA DE SIGLAS

Apresenta, em ordem alfabética, as siglas que aparecem no Guia, com o nome por extenso de cada uma delas.

ARRUAR

ASSESSORIA DE URBANIZAÇÃO POPULAR

AS-PTA

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA

CATI

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

CPAMN

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA

AGROPECUÁRIA.Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte

CPATU

CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA ORIENTAL

CPLAC

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA

CEARAH

CENTRO DE ESTUDOS ARTICULAÇÃO E REFERÊNCIA SOBRE ASSENTAMENTOS HUMANOS

CTA/ZM

CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA DA ZONA DA MATA

CENAGRI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

DAMPI - CE

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À MÉDIA E PEQUENA INDUSTRIA

CEPAM

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA

EAFM

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MANAUS

CETEC

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

EBDA

EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

CPAA

CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

EMATER-DF

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EMATER-ES

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMCAPA

EMPRESA CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

EMATER-GO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE GOIÁS

EMATER-MG

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMATER-PA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARA

EMATER-PB

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAÍBA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA

EMATER/MA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO MARANHÃO

EMDAGRO

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

EMEPA-PB

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA PARAÍBA

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA PARAÍBA

EMGOPA

EMPRESA GOIANA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

EMPAER-MS

EMPRESA DE PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

EMPAER-MT

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

EMATERCE

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARA

EPACE

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO CEARÁ

EMBRAPA

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

EPAMIG

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

ESPLAR

CENTRO DE PESQUISA E ASSESSORIA

INATERN

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RN

ETFPB

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAÍBA

INPA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

FAC

FUNDAÇÃO AÇÃO COMUNITÁRIA

FACEPE

FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

FAPEMA

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO MARANHÃO

FAPESQ-PB

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA

FPFL

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA

FUNCETI

FUNDAÇÃO CENTRO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

GRET

GRUPO DE PESQUISA E INTERCÂMBIO TECNOLÓGICO

IPA

EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

IPH

INSTITUTO PARREIRAS HORTA

IPT

INSTITUTO DE PESQUISAS DO ESTADO DE SAO PAULO

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DE ESTADO DE SÃO PAULO S/A

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A

ITAL

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

HABITEC

FUNDAÇÃO PRÓ-HABITAR

ITEP

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PERNAMBUCO

ITPS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISAS DE SERGIPE

MAARA

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

SEBRAE

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

NUTEC

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

SEBRAE/DF

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

OCEMS

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE MS

PADETEC

PARQUE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA UFC

SEBRAE/GO

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE GOIÁS

SEBRAE/MA

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E -PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO

PAQTC-PB

FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA

PATAC

PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA APROPRIADA A COMUNIDADE

REDE/MG

REDE DE INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS

SE AMA

SECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

SEBRAE/PB

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SEBRAE/PI

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUÍ

SEBRAE/RR

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RORAIMA

SEBRAE/SE

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECTAM

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

SENAC AR/DF

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -SENAC - Administração Regional

SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -Departamento Regional da Paraíba

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

UFPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

UFV

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

UNIPAZ

FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ

UTAM

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA

SENAR/PA

SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL DO ESTADO DO PARÁ

UECE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

UFBA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

UFC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

1

À